目录

简介

背景信息

如何识别导致Out of Compliance状态的许可证类型。

使用FMC图形用户界面(GUI)。

使用智能帐户门户

使用FMC命令行界面(CLI)

故障排除

简介

本文档介绍最常见的思科智能许可违反思科FMC和FTD型号的合规性原因。

背景信息

思科智能许可为许多产品提供集中式许可证管理。思科安全防火墙可简化潜在大型传感器部署中的许可证管理，并且可用于设备、虚拟和公共云模型。本文档提供针对思科防火墙管理中心(FMC)和思科防火墙威胁防御(FTD)软件和设备型号的智能许可证不合规问题的故障排除指南。

当FMC报告智能许可证不合规，表明FMC无法在智能帐户中找到适当的许可证。发生这种情况时，将显示运行状况警报。这可能是因为本文档中概述的若干原因。

如何识别导致Out of Compliance状态的许可证类型。

使用FMC图形用户界面(GUI)。

从FMC通知图标导航到运行状况警报，然后点击运行状况(Health)。

使用智能帐户门户

导航至智能许可证状态，位于系统>>许可证>>智能许可证。 在此处可以找到FMC注册的虚拟帐户信息。

在“智能许可证”(Smart Licenses)部分中，此处指出了不符合合规性的特定许可证。在本示例中，思科安全防火墙1120功能许可证“恶意软件防御”列出了“不合规”状态。注意所有列为“Out of Compliance”（不合规）的功能和产品（以红色标出）。绿色的“合规性”复选标记表示特定许可证类型可用，FMC可以从智能帐户获取该许可证。

要验证这些许可证的可用性，您可以登录智能帐户门户并导航到智能帐户>>资产>> [虚拟帐户名称]。根据需要过滤许可证名称。

请注意以下可能状态：

可用数量=购买数量

使用中=启用此功能的设备计数

余额=购买与使用之间的差额。

当余额为负时，FMC将显示该功能/产品的“不合规”状态。

此外，还可以在智能帐户>>警报中找到警报。如果需要，在“源”中过滤虚拟帐户。

使用FMC命令行界面(CLI)

步骤1:登录FMC CLI。

第二步：使用此命令访问Linux shell

expert

第三步：发出此命令。

less /var/log/sam.log

向下滚动以检查最新状态，导航至文件的最新条目。

如果许可证已充分获得，则许可证将显示为AUTHORIZED。

如果许可证不可用，则特定许可证类型显示为OUT OF COMPLIANCE。

故障排除

下面是一些最常见的场景，以及如何进行故障排除。

场景1 — 没有足够的许可证用于FTD物理平台的特定功能。

有不同的许可证类型。这些可分为硬件和功能特定两类。可以根据许可证名称中显示的模型，以及许可证提供的功能，来标识许可证。

— 基础（7.x之前的版本）或基础（7.x之后的版本）

— 恶意软件防御

-IPS

-URL

— 运营商

— 安全客户端Premier

— 安全客户端优势

— 仅安全客户端VPN

如果您怀疑许可证是购买的，并且在您的智能帐户中不可用，请验证您的订单信息，并检查下单时提供的智能许可证帐户。

如果在下采购订单时提供了分配的智能帐户，则许可证将转移到“分配的智能帐户”。

如果未提供分配的智能帐户，且订单通过合作伙伴下达，则许可证将转移到合作伙伴暂持帐户。如果出现这种情况，请与您的思科合作伙伴公司联系，并提供采购订单，他们可帮助将这些许可证转移到您的智能帐户。

场景2 — 许可证在其他虚拟帐户中可用

默认情况下，每个智能帐户中只有一个名为DEFAULT的虚拟帐户。智能帐户管理员可以创建多个虚拟帐户，以便于管理和其他用途。

如果所需的许可证属于不同的虚拟帐户，可以使用以下步骤将这些许可证转移到正确的虚拟帐户。

步骤1:导航到智能帐户>>资产。

第二步：过滤正确的虚拟帐户。 根据需要过滤许可证。

第三步： 确定正确的许可证后，单击Actions下拉列表，然后选择Transfer。

第四步：选择需要许可证的目标虚拟帐户，并提供大量要传输的许可证。

第五步：单击Show Preview进行验证，然后单击Transfer。

在FMC注册到的虚拟帐户中提供所有许可证后，点击FMC上的Re-Authorize按钮以清除“不合规”状态。

场景3 — 缺少Firepower MCv设备许可证

对于虚拟管理模型，通常混用两个不同的平台。

FMCv设备许可证显示为Firepower MCv设备许可证，而FMCv300设备许可证显示为Firepower MCv300设备许可证。

要管理防火墙，FMC还需要设备许可证。

点击License type（许可证类型）有助于确定哪些正在使用这些许可证的FMC。在本示例中，FMCv-a占用五个许可证，这些许可证与FMC智能许可证页面匹配。

场景4 - FTD是运行7.0之前版本的虚拟平台

基本许可证将自动请求且不分层。有关7.x以前的FTDv库存单位(SKU)，请参阅思科网络安全订购指南中的表60和表61。

这些是智能帐户中的7.x之前FTDv许可证名称。

威胁防御虚拟恶意软件防护

威胁防御虚拟URL过滤

Firepower MCv设备许可证

Firepower威胁防御基础功能

威胁防御虚拟威胁防护

Cisco AnyConnect Plus许可证

Cisco AnyConnect Apex许可证

仅Cisco AnyConnect VPN许可证

在本示例中，由于虚拟帐户没有足够的许可证，恶意软件和威胁许可证不符合要求。

要获得许可证合规性，用户必须确保智能许可虚拟帐户具有足够的可用许可证。有关7.x之前的FTDv SKU，请参阅思科网络安全订购指南。

场景5 - FTD是运行7.0版或更高版本的虚拟平台

基本许可证基于订用，并映射到层。虚拟帐户必须具有FTDvs和威胁、恶意软件和URL过滤的基本许可证授权。

当FTDv升级到版本7.0或更高版本时，设备会自动移动到FTDv — 变量层，并使用非分层授权。在本例中，FTD从6.6.7升级到7.2.5，智能许可证状态显示已授权和不合规。

它继续使用非分层授权。

如果用户选择（或默认为自动分配的）没有授权的Performance Tier，则会显示Out of Compliance状态。

在本示例中，用户选择性能层FTDv50，注册虚拟帐户中没有基本恶意软件和威胁许可证。

虚拟帐户必须为请求的性能层显示更多许可证/授权。

为符合要求，用户必须在其虚拟智能许可帐户中选择性能层授权。如果选择了错误的性能层，用户可转到FMC或FDM上的页面，并将性能层调整为其虚拟帐户中的内容。

如果虚拟智能许可帐户没有为性能层选择请求的许可证/授权，请参考场景1作为下一步。

要编辑性能层，请导航到FMC Gear Icon > Smart Licenses > Edit Performance Tier，然后选择正确的性能层。

此表用于快速参考性能层及其相关规格、许可证和限制。

表-1

性能层

设备规格（核心/RAM）

丢包率限制

RA VPN会话限制

许可证名称

许可证PID

RA VPN许可证和PID

FTDv5,100Mbps

4核/8 GB

100Mbps

50

FTDv Base 100 Mbps

FTD-V-5S-BSE-K9

Cisco AnyConnect Apex许可证

Cisco AnyConnect Plus许可证

仅Cisco AnyConnect VPN许可证

有关RA VPN许可证PID，请参阅Cisco安全客户端订购指南。

FTDv恶意软件100 Mbps

FTD-V-5S-TMC

FTDv URL过滤100 Mbps

FTDv威胁防护100 Mbps

Firepower FTDv运营商许可证

FTDV-CAR

FTDv10,1Gbps

4核/8 GB

1Gbps

250

FTDv Base 1 Gbps

FTD-V-10S-BSE-K9

FTDv恶意软件1 Gbps

FTD-V-10S-TMC

FTDv URL过滤1 Gbps

FTDv威胁防护1 Gbps

Firepower FTDv运营商许可证

FTDV-CAR

FTDv20,3Gbps

4核/8 GB

3Gbps

250

FTDv Base 3 Gbps

FTD-V-20S-BSE-K9

FTDv恶意软件3 Gbps

FTD-V-20S-TMC

FTDv URL过滤3 Gbps

FTDv威胁防护3 Gbps

Firepower FTDv运营商许可证

FTDV-CAR

FTDv30,5Gbps

8核/16 GB

5Gbps

250

FTDv Base 5 Gbps

FTD-V-30S-BSE-K9

FTDv恶意软件5 Gbps

FTD-V-30S-TMC

FTDv URL过滤5 Gbps

FTDv威胁防护5 Gbps

Firepower FTDv运营商许可证

FTDV-CAR

FTDv50,10Gbps

12核/24 GB

10Gbps

750

FTDv Base 10 Gbps

FTD-V-50S-BSE-K9

FTDv恶意软件10 Gbps

FTD-V-50S-TMC

FTDv URL过滤10 Gbps

FTDv威胁防护10 Gbps

Firepower FTDv运营商许可证

FTDv100,16Gbps

16核/32 GB

16Gbps

10,000

FTDv Base 16 Gbps

FTD-V-100S-BSE-K9

FTDv恶意软件16 Gbps

FTD-V-100S-TMC

FTDv URL过滤16 Gbps

FTDv威胁防护16 Gbps

Firepower FTDv运营商许可证

FTDV-CAR

FTDv变量

基于设备功能

基于设备功能

Firepower威胁防御基础功能

威胁防御虚拟恶意软件防护

威胁防御虚拟URL过滤

威胁防御虚拟威胁防护

Firepower FTDv运营商许可证

FTDV-CAR

有关FTDv性能层许可证SKU的详细信息，请参阅表59。思科安全防火墙威胁防御虚拟性能分层基本订用和威胁、恶意软件和URL过滤订用SKU

场景6 — 许可证不在正确的智能帐户或虚拟帐户中

产品实例可以转移到正确的虚拟帐户。

步骤1:使用您的浏览器访问software.cisco.com

第二步：导航到管理许可证

第三步：在右上角下拉列表中选择正确的智能帐户，然后导航到Inventory > [Virtual Account Name] > Product Instances > Actions，然后点击Transfer > Transfer product Instance。

第四步：对话框打开后，选择正确的虚拟帐户以移动FMC或FTD产品实例。

场景7 - FMC不在正确的智能帐户或虚拟帐户中

如果FMC或FTD未使用正确的智能帐户进行注册，请通过点击FMC智能许可页面中的注销图标，从智能软件管理器中注销FMC。

接下来，从正确的智能帐户和虚拟帐户生成令牌，并向智能软件管理器注册FMC。

场景8 — 从智能帐户中删除产品实例以进行机上管理

这不适用于FMC管理的设备，因为FMC只获取其管理的设备的许可证。

如果设备重新映像时未从智能帐户中注销许可证，则可能会出现许可证过度使用的情况。

步骤1:导航到智能帐户产品实例，以使用主机名标识实例

第二步：单击操作>>删除。

第三步：单击“删除产品实例”按钮。

如果列出的方案均无帮助，您可以联系Cisco技术支持中心。