目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

通过FMCAPI Explorer查看导航

通过FDMAPI浏览器查看导航

故障排除

简介

本文档介绍如何通过Cisco FMC和Cisco FDM的应用程序编程接口(API)资源管理器进行导航。

先决条件

对REST API的基本了解。

要求

此演示要求使用至少一个由此Firepower管理中心(FMC)管理的设备来访问Firepower管理中心(FMC) GUI。 对于本演示的FDM部分，需要本地管理Firepower威胁防御(FTD)才能访问FDM GUI。

使用的组件

- FMCv

- FTDv

- FTDv本地管理

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

通过FMC API Explorer查看导航

要访问FMC API资源管理器，请导航至下一个URL：

https://<FMC_mgmt_IP>/api/api-explorer

您必须使用用于FMC GUI的相同凭证登录。当您输入API资源管理器URL时，这些凭证会在一个类似于下一个凭证的窗口中输入。

登录后，可以看到API查询按与您可以使用API进行的可能呼叫对应的类别划分。

注：并非所有可从GUI或CLI使用的配置功能都可以通过API使用。

单击某个类别时，该类别会展开，显示适用于该类别的不同呼叫。这些呼叫与其各自的REST方法和该呼叫的通用资源标识符(URI)一起显示。

在下一个示例中，您请求查看FMC中配置的访问策略。单击相应的方法将其展开，然后单击Try it out 按钮。

需要强调的是，您可以使用每个API调用中的可用参数来参数化查询。只有那些带有红色星号的密码是必需的，其他密码可以留空。

例如，domainUUID对于所有API调用都是必需的，但在API资源管理器上会自动填充该字段。

下一步是单击Execute进行此呼叫。

在单击“执行”之前，您可以查看对呼叫的响应示例，以了解根据请求是否正确可以获得的可能响应。

一旦执行API调用，您就可以连同响应负载一起获得响应代码。在本例中为200，对应于OK请求。 您还将获得刚刚进行的呼叫的cURL和URL。如果要使用外部客户端/软件进行此呼叫，此信息非常有用。

获取的答案返回在FMC中配置的ACP及其对象ID。在这种情况下，您可以在下一幅图像的红色框中看到此信息：

此objectID是您在需要引用此ACP的调用中输入的值。例如，在此ACP中创建规则。

包含大括号{}之间的值的URI是进行此呼叫所需的值。  请记住，domainUUID是唯一自动填充的值。

这些呼叫所需的值在呼叫描述中指定。要创建ACP的规则，您需要策略ID，如下一张图所示：

此policyID在指定为containerUUID的字段中输入，POST方法的另一个必需字段是负载或请求正文。您可以使用给出的示例根据需要进行修改。

修改后的负载示例：

{ "action": "ALLOW", "enabled": true, "type": "AccessRule", "name": "Testing API rule", "sendEventsToFMC": false, "logFiles": false, "logBegin": false, "logEnd": false, "sourceZones": { "objects": [ { "name": "Inside_Zone", "id": "8c1c58ec-8d40-11ed-b39b-f2bc2b448f0d", "type": "SecurityZone" } ] }, "destinationZones": { "objects": [ { "name": "Outside_Zone", "id": "c5e0a920-8d40-11ed-994a-900c72fc7112", "type": "SecurityZone" } ] }, "newComments": [ "comment1", "comment2" ] }

注意：可使用下一个查询获得可用区域及其ID。

执行上一个调用后，您会收到201响应代码，表明请求成功并导致了资源的创建。

最后，您必须进行部署，以使这些更改在修改了ACP的FTD中生效。

为此，您必须获取已准备好部署更改的设备列表。

本示例包含一对在高可用性中配置的设备。您必须获取此HA的ID，如果是独立设备，必须获取该设备的ID。

获取HA的设备ID所需的查询如下：

通过设备ID和部署版本号，您可以修改下一个呼叫示例的有效负载，以发出呼叫以执行此部署。

执行此调用后，如果一切正确，您将收到代码为202的响应。

通过FDM API资源管理器查看导航

要访问FDM API资源管理器，可以使用FDM GUI上的按钮直接访问它，如下图所示：

进入API资源管理器后，您会注意到查询也分为多个类别。

要展开某个类别，必须单击该类别，然后可以单击其中任意一项来展开每项操作。在每个操作中找到的第一个内容是此呼叫的OK响应示例。

接下来，您将看到可用于限制所发出呼叫响应的参数。请记住，只有标记为“必需”的字段才是进行此类呼叫的必填字段。

最后，您会找到此呼叫可以返回的可能响应代码。

如果您想要进行此呼叫，则必须单击Try It Out。要找到此按钮，您必须向下滚动直至找到此按钮，因为它位于每个呼叫的底部。

点击Try It Out按钮后，如果呼叫不需要更多字段，则会立即执行并做出响应。

故障排除

每个调用都会生成一个HTTP响应代码和响应正文。这有助于您识别错误的位置。

下一个是当会话过期时出现的常见错误，表示令牌已过期，因此无效。

下面是调用可以返回的HTTP响应代码示例：

- 2xx系列：成功。状态代码有多种：200 （GET和PUT）、201 (POST)、202、204 (DELETE)。它们表示API调用成功。

- 30x系列：重定向。当客户端最初使用HTTP并被重定向到HTTPS时可以使用。

- 4xx系列：从客户端发送到服务器的API调用中的客户端故障。两个示例包括401状态代码和403代码，前者表示会话未经身份验证，后者表示禁止访问尝试。

- 5xx系列：服务器、设备或服务端故障。这可能是设备API服务被禁用或通过IP网络无法访问的结果