目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

FMC上的故障切换事件

步骤1:运行状况策略配置

第二步：策略分配

第三步：故障切换事件警报

第四步：历史故障切换事件

第五步：高可用性控制面板

第六步：威胁防御CLI

相关信息

简介

本文档介绍如何在安全防火墙管理中心GUI上识别和分析安全防火墙威胁防御的故障转移事件。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科安全防火墙威胁防御(FTD)的高可用性(HA)设置

- 思科防火墙管理中心(FMC)的基本可用性

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科FMC v7.2.5

- Cisco Firepower 9300系列v7.2.5

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

FMC不仅是Firepower设备的管理中心，而且除了管理和配置选项之外，它还提供了一个图形界面，有助于实时和以前分析日志和事件。

当谈到故障切换时，接口有了新的改进，有助于分析故障切换事件以便了解故障。

FMC上的故障切换事件

步骤1:运行状况策略配置

默认情况下，模块Cluster/HA Failure Status在Health Policy上启用，但您也可以启用Split-brain检查选项。

要在运行状况策略中启用HA选项，请导航至System > Health > Policy > Firewall Threat Defense Health Policy > High Avilability.

此映像描述运行状况策略的HA配置：

高可用性运行状况设置

第二步：策略分配

确保将运行状况策略分配给要从FMC监控的HA对。

要分配策略，请导航至System > Health > Policy > Firewall Threat Defense Health Policy > Policy Assignments & Deploy.

此图显示如何将运行状况策略分配给HA对：

HA分配

分配并保存策略后，FMC会自动将其应用到FTD。

第三步：故障切换事件警报

根据HA的配置，一旦触发了故障切换事件，将显示描述故障切换故障的弹出警报。

下图显示生成的故障切换警报：

故障切换警报

您也可以导航至 Notifications > Health 以便可视化故障切换运行状况警报。

下图显示通知下的故障切换警报：

HA通知

第四步：历史故障切换事件

FMC提供了一种可视化过去发生的故障切换事件的方式。要过滤事件，请导航至 System > Health > Events > Edit Search  并将Module Name指定为Cluster/Failover Status。此外，可以根据状态应用过滤器。

此图显示如何过滤故障切换事件：

故障切换过滤器消息

您可以调整时间设置以显示特定日期和时间的事件。要修改时间设置，请导航至 System > Health > Events > Time.

此图显示如何编辑时间设置：

时间过滤器

确定事件后，为了确认事件的原因，请将光标指向Description下。

此图显示如何查看故障切换的原因。

故障切换详细信息

第五步：高可用性控制面板

监控故障转移的另一种方法位于System > Health Montitor > Select Active or Standby Unit.

HA监视器提供有关HA和状态链路、受监控接口、ROL的状态以及每台设备上警报状态的信息。

此图显示HA监控器：

运行状况图形

要将警报可视化，请导航至 System > Health Montitor > Select Active or Standby Unit > Select the Alerts.

风险通告

要获取警报的更多详细信息，请选择View all alerts > see more.

此映像显示导致故障切换的磁盘状态：

提示详情

第六步：威胁防御CLI

最后，为了收集有关FMC的其他信息，您可以导航至 Devices > Troubleshoot > Threat Defense CLI.配置要执行的参数（如设备和命令），然后单击 Execute.

下图显示了命令的示例 show failover history 可在FMC上执行，您可以在其中识别故障切换故障。

故障切换历史记录

相关信息

- FTD的高可用性

- 在 Firepower 设备上配置 FTD 高可用性

- 技术支持和文档 - Cisco Systems