目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

Firepower迁移工具(FMT)

迁移指南

1.迁移前检查表

2.迁移工具使用情况

3.迁移后验证

已知问题

1. FTD上缺少接口

2.路由表

3.优化

结论

简介

本文档介绍通过使用FMT 6.0版从Palo Alto防火墙过渡到Cisco FTD系统的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 以XML格式(*.xml)从Palo Alto防火墙导出当前运行配置。

- 访问Palo Alto防火墙CLI并执行show routing route命令，然后将输出保存为文本文件(*.txt)。

- 将配置文件(*.xml)和路由输出文件(*.txt)压缩到单个ZIP存档(*.zip)。

使用的组件

本文档中的信息基于Palo Alto Firewall 8.4.x或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

Firepower迁移工具(FMT)

FMT可帮助工程团队从任何现有供应商防火墙过渡到思科下一代防火墙(NGFW)/Firepower威胁防御(FTD)。 确保运行从思科网站下载的最新版本的FMT。

迁移指南

1.迁移前检查表

- 在开始迁移过程之前，确保FTD已添加到FMC。

- 已在FMC上创建具有管理权限的新用户帐户。

- 导出的Palo Alto运行配置文件.xml必须使用.zip的扩展名进行压缩。

- NGFW/FTD的物理或子接口或端口通道的数量必须与Palo Alto防火墙接口相同。

2.迁移工具使用情况

- 下载FMT工具.exe并以管理员身份运行。

- FMT需要CEC ID或思科用户帐户才能登录。

- 成功登录后，该工具将显示一个控制面板，您可以在其中选择防火墙供应商并上传相应的*.zip文件；请参阅下一张图片。

- 在继续迁移之前，请仔细查看右侧提供的说明。

- 准备开始后，单击Start Migration。

- 上传包含Palo Alto防火墙的配置设置的已保存的*.zip文件。

- 上传配置文件后，您将能够看到内容的Parsed Summary并点击next；请参阅下一个映像。

- 输入FMC的IP地址并登录。

- 该工具将搜索已向FMC注册的活动FTD。

- 选择要迁移的FTD，然后单击Proceed，如下图所示。

- 选择特定功能，以便根据客户要求进行迁移。请注意，与FTD相比，Palo Alto防火墙具有不同的功能集。

- 单击Proceed并查阅下一张图像以供参考。

- FMT将根据您的选择执行转换。查看“Pre-Migration Report”（迁移前报告）中的更改，然后单击Proceed。请参阅下一张图片以获取指导。

- 将接口从Palo Alto防火墙映射到FTD上的接口。有关详细信息，请参阅下一张图片。

注意：NGFW/FTD的物理或子接口数量或端口通道数量必须等于Palo Alto防火墙接口（包括子接口）。

- 确定Zones的映射，可以手动完成，也可以使用Auto-create功能完成。有关可视化，请参阅下一张图片。

- 分配应用阻止配置文件。由于这是没有应用映射的实验设备，您可以继续使用默认设置。单击Next，并参阅提供的图像。

- 根据需要优化ACL、对象、接口和路由。由于这是具有最少配置的实验设置，您可以继续使用默认选项。然后单击Validate，引用下一个映像。

- 成功验证后，配置即可部署到目标FTD。有关进一步的说明，请参见下一个图像。

- 推送配置将在FMC中保存已迁移的配置，并将自动部署到FTD。

- 如果迁移过程中出现任何问题，请随时打开TAC案例以寻求进一步帮助。

3.迁移后验证

- 验证FTD和FMC上的配置。

- 测试设备ACL、策略、连接和其他高级功能。

- 在执行任何更改之前创建回退点。

- 在生产环境中投入使用之前，先在实验室环境中测试迁移。

已知问题

1. FTD上缺少接口

- 登录Palo Alto CLI并执行show interface all。您必须拥有等于或大于FTD中的接口数。

- 通过FMC GUI创建相同或更多的接口 — 子接口、端口通道或物理接口。

- 导航到FMC GUI Device > Device Management，点击要在其中创建所需接口的FTD。在Interface部分下，从右角下拉菜单中选择Create Sub-interface/BVI，然后创建接口并关联相应的接口。保存配置并同步到设备。

- 通过执行Show interface ip brief检查接口是否在FTD上创建，并继续迁移接口映射。

2.路由表

- 通过执行Show routing route或Show routing route summary检验Palo Alto防火墙上的路由表。

- 在将路由迁移到FTD之前，请验证该表，并根据项目需要选择所需的路由。

- 在FTD中通过Show route all和show route summary验证相同的路由表。

3.优化

- “优化对象”(Optimizing objects)面板显示为灰色，有时您必须在FMC中创建手动对象并将其映射。要在FTD中查看对象，请使用Show Running |在对象和Palo Alto中，使用Show address <object name>。

- 应用迁移需要在迁移之前对Palo Alto防火墙进行审计，FTD具有专用的IPS设备，或者您可以在FTD中启用此功能，以便您根据客户要求规划应用迁移任务。

- Palo Alto防火墙的NAT配置必须通过show running nat-policy进行验证，并且您必须在FTD中具有自定义NAT策略，可以在FTD中通过Show Running nat进行查看。

结论

在FMT的帮助下，Palo Alto防火墙已成功迁移至思科FTD。在FTD上迁移后发生任何问题，为了排除故障，请进一步打开TAC案例。