目录

问题

Firewall Management Center(FMC)中的Platform Settings（平台设置）仅允许为SMTP服务器配置字段输入IP地址。但是，使用Microsoft Exchange Online时，配置需要使用完全限定域名(FQDN)而不是IP地址。此限制会阻止对依赖Microsoft Exchange Online服务的环境进行正确的SMTP服务器配置，因为系统不接受“平台设置”内的SMTP服务器字段中的FQDN条目。

FQDN_not_support_for_SNMP_Server.png

环境

- 防火墙管理中心(FMC)7.4。其他软件版本也可能会受到影响。

分辨率

- 当前不支持此功能。

- 增强功能Cisco Bug ID CSCwu25196（仅限注册用户）。

原因

Firepower管理中心中的“平台设置”界面具有限制，即将SMTP服务器配置限制为仅使用IP地址格式，从而阻止输入Microsoft Exchange Online SMTP服务所需的FQDN。

相关内容

- 思科技术支持和下载