问题

- 目标是为思科安全防火墙威胁防御(FTD)上的本地管理员帐户配置最大登录尝试失败次数。

- 该请求包含有关通过图形用户界面(GUI)和命令行界面(CLI)设置此限制的指导。

- 确保管理帐户受到保护，防止暴力登录尝试。

环境

- 产品：Cisco Secure Firewall

- 软件版本：任意

- 设置失败登录尝试限制所需的配置帮助

分辨率

有两种不同的情况，具体取决于如何管理安全防火墙。

默认行为

由FDM管理的防火墙

默认情况下，无法在防火墙设备管理器(FDM)管理的安全防火墙上为本地管理员帐户配置maxfailedlogins:

> configure user maxfailedlogins admin 5

Unable to modify admin account.

由FMC管理的防火墙

默认情况下，无法为思科防火墙管理中心(FMC)管理的本地管理员帐户配置maxfailedlogins:

> configure user maxfailedlogins admin 5

Unable to modify admin account.

解决方案

要克服FMC管理的防火墙的此限制，必须在防火墙上启用合规性模式。Cisco FTD命令参考中对此进行了说明：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/command_ref/b_Command_Reference_for_Firepower_Threat_Defense/c_3.html#wp1770881183

inline_image_0.png

CC和UCAPL合规性

它们是安全合规性标准，指定了加强安全产品的要求。

对于maxfailedlogins，相关信息位于Security Certifications Compliance。

重要说明

首先，请记住，在FTD上启用CC或UCAPL合规性后，将无法还原更改。如果尝试还原，将获得：

inline_image_0.png

启用合规性模式并部署策略后，FTD将重新启动。

对于maxfailedlogins，使用CC最多可以配置999次失败尝试，而使用UCAPL最多可以配置3次。

在FTD上启用CC或UCAPL合规性

第1步：在FMC上，导航到设备/平台设置。

第2步：启用两种合规性模式（UCAP或CC）之一。由于无法撤消更改，因此强烈建议仔细阅读安全认证合规性指南。

inline_image_0.png

第3步：完成此操作后，您必须将平台设置策略分配给FTD（如果尚未）和部署。

部署完成后，FTD设备自动重新启动：

Broadcast message from root@secure_fw (Tue Jan 13 10:10:49 2026):

A reboot has been scheduled to occur 10 seconds from now.

Jan 13 2026 10:11:01 INIT: Running /etc/rc6.d/K00all_ports_down.sh stop...

Tue Jan 13 10:11:01 UTC 2026 : Checking for running portmgr process...

Terminating DME and all AGs bfore bring down all ports...

Tue Jan 13 10:11:01 UTC 2026 : Sending IPC message to portmgr to bring down all ports...

2026-01-13 10:11:02.112 PMLOG:PM IPC UTILITY: Shutting down all ports

Jan 13 2026 10:11:02 INIT: Completed /etc/rc6.d/K00all_ports_down.sh stop...

Jan 13 2026 10:11:02 INIT: Running /etc/rc6.d/K00ftd.sh stop...

Threat Defense System: CMD=-stop, CSP-ID=cisco-ftd.7.6.1.291__ftd_001_FOL2751Z03FLKF25W1, FLAG=''

Cisco Firewall Threat Defense stopping ...

第4步：防火墙再次启动后，您可以配置maxfailedlogins设置。如果您选择UCAPL，最多可以配置3次失败的登录尝试：

> configure user maxfailedlogins admin 5

Unable to set limit, must be 3 or less for UCAPL mode

>

如果为CC，您可以设置到9999:

> configure user maxfailedlogins admin 9999

>

第5步：使用show user命令验证配置：

> show user

Login              UID   Auth Access  Enabled Reset   Exp     Warn    Grace MinL Str Lock Max

admin              101  Local Config  Enabled    No Never Disabled Disabled    5 Dis   No   5

提示：确保您有另一个具有config权限的用户，以防管理员用户被锁定！

解锁锁定的管理员用户

假设您设置maxfailedlogins 3，在3次失败尝试后，管理员帐户被锁定：

> show user

Login              UID   Auth Access  Enabled Reset   Exp     Warn    Grace MinL Str Lock Max

admin              101  Local Config  Enabled    No Never Disabled Disabled    5 Dis  Yes   3

在这种情况下，您必须使用其他用户登录并手动解锁管理员用户：

> configure user unlock admin

> show user

Login              UID   Auth Access  Enabled Reset   Exp     Warn    Grace MinL Str Lock Max

admin              101  Local Config  Enabled    No Never Disabled Disabled    5 Dis   No   3

由设备管理器(FDM)管理的防火墙

FDM当前不支持CC或UCAPL合规性模式。

相关增强:CSCws76567增强版：在Firepower设备管理器上添加CC/UCAPL支持

如果此功能非常关键，建议与您的客户经理讨论相关增强请求(称为CSCws76567)的优先级。

设置Web GUI访问的最大失败登录尝试次数

与CLI登录类似，此功能仅在启用CC或UCAPL合规性模式时可用：

inline_image_0.png

参考

- 安全认证合规性特征

由于CC或UCAPL模式不能在FDM管理的设备上使用，因此无法设置尝试登录Web GUI的最大失败次数(请参阅增强功能CSCws76567)。

原因

- 对于FMC管理的设备，此选项仅在启用CC或UCAPL合规性模式时可用。

- 对于FDM管理的设备，已提交增强请求(CSCws76567)，以解决此功能差距并在防火墙设备管理器中添加对通用标准(CC)和UCAPL合规性的支持。

相关内容

- 思科技术支持和下载

- 思科漏洞ID CSCws76567