目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

步骤

验证

故障排除

初始连接问题

特定流量问题

简介

本文档介绍将站点到站点VPN从一个FTD迁移到由同一FMC管理的另一个FTD，同时保持与路由器的VPN连接。

先决条件

要求

为有效实施迁移流程，思科建议熟悉以下主题：

· FTD向FMC注册：了解如何向Firepower管理中心(FMC)注册Firepower威胁防御(FTD)设备。

·站点到站点VPN配置：在FMC管理的FTD设备上配置站点到站点VPN的经验。

使用的组件

本文档基于给定的软件和硬件版本：

·Firepower威胁防御虚拟(FTDv):运行7.3.1版的两个实例。

· Firepower管理中心(FMC):7.4.0 版.

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

步骤

1.向FMC注册新的FTD:

·首先在Firepower管理中心(FMC)的Devices > Device Management下注册新的Firepower威胁防御(FTD)设备。

·在本示例中，注册的新设备名为“sadks2”。

新注册的FTD

2. 访问站点到站点隧道配置：

·转到FMC界面中的Devices > Site to Site，导航到站点到站点隧道设置。

导航到VPN配置

3.修改VPN配置：

·选择要更新的VPN配置。

•示例：在此场景中，VPN配置涉及FTD设备和路由器。此处，节点B代表FTD设备，并且已更新配置以将设备关联从“sadks”更改为“sadks2”。

旧FTD设备

到

新FTD设备

4.保存并部署配置：

·进行必要的更改后，保存配置并部署以激活更新。

验证

隧道在部署后启动。

通道状态

故障排除

初始连接问题

构建VPN时，需要双方协商隧道。因此，当您排除任何类型的隧道故障时，最好获取会话的两端。有关如何调试IKEv2隧道的详细指南可以在此处找到：如何调试IKEv2 VPN

隧道故障的最常见原因是连接问题。确定这一点的最佳方法是在设备上捕获数据包。使用此命令在设备上捕获数据包捕获：

capture capout interface outside match ip host 10.106.46.46 host 10.197.243.58

捕获到位后，尝试通过VPN发送流量并检查数据包捕获中的双向流量。

使用以下命令检查数据包捕获：

show cap capout

特定流量问题

您遇到的常见流量问题包括：

- FTD后的路由问题 — 内部网络无法将数据包路由回分配的IP地址和VPN客户端。

- 访问控制列表阻止流量。

- VPN流量未绕过网络地址转换。

有关FMC管理的FTD上的VPN的详细信息，您可以在此处找到完整配置指南：由FMC管理的FTD配置指南