目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

从Azure门户上的模板部署FDM

验证虚拟机的配置

检查在Azure上部署的VM

FDM的基本配置

简介

本文档介绍使用Azure应用商店和模板在虚拟机上部署Cisco Secure Firewall Threat Defense Virtual (FDM)。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科安全防火墙管理中心(FMC)

- 思科安全防火墙威胁防御(FTD)

- Azure帐户/访问权限

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- 思科安全防火墙威胁防御虚拟版本：7.4.1、7.3.1、7.2.7、7.1.0、7.0.6和6.4.0

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

客户在尝试从Azure在虚拟机上部署Firepower设备管理器(FDM)时遇到问题，特别是在使用Azure应用商店和模板时。

从Azure门户上的模板部署FDM

要从Azure门户部署FDM，请使用以下步骤：

1. 导航到Azure门户并在Azure服务中找到市场。搜索并选择Cisco Secure Firewall Threat Defense Virtual - BYOL and PAYG。

搜索Firepower并选择Cisco Secure Firewall Threat Defense Virtua - BOM

2. 单击创建以开始FTD的配置过程。

从Azure门户创建VM

3. 在“基本配置”页中，为设备创建资源组，选择区域，然后为VM选择名称。

创建新资源组

4. 从可用选项中选择VM部署所需的版本。

可在Azure Market上部署的版本

5. 为主帐户设置用户名，选择密码作为身份验证类型，然后设置VM访问密码和管理密码。

用户名和管理员密码。

6. 对于管理类型，为本文档选择FDM。

管理设备。

7. 在思科FTDv设置选项卡中，查看完成基本配置后默认创建的VM大小、存储帐户、公共IP地址和DNS标签。

确保虚拟网络、管理子网和其他以太网设置正确。

思科FTDv设置。

8. 选择Allow selected Port以启用端口SSH (22)、SFTunnel (8305)和HTTPS (443)，从而通过HTTPS访问虚拟机并将设备迁移到FMC的SFTunnel端口。

Cisco FTDv上允许的端口

验证虚拟机的配置

9. 在审核+创建选项卡中审核配置并创建虚拟机。

审核并创建。

此时，我们可以提交VM创建。

10. 在概述选项卡中监视部署进度，此选项卡上的消息指示部署正在进行。

正在部署.

检查在Azure上部署的VM

11. 创建虚拟机后，在虚拟机部分中查找该虚拟机，找出其特性和分配的公共IP地址。

虚拟机位置

12. 使用浏览器导航到设备的IP地址并开始初始配置FDM。

FDM的公共IP

FDM的基本配置

13. 配置基本设置，方法是选择指定范围内的IP，设置NTP，并使用许可证注册设备。

您可以在此处找到FDM初始配置的文档。

FDM的基本配置

14. 注册设备后，确保不保留任何待处理的部署。