目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

配置

生成报告

步骤

结果

简介

本文档介绍如何生成报告，提供有关VPN用户的整合信息的概览视图，包括用户的当前状态、设备类型、客户端操作系统、客户端应用和Firepower管理中心上的连接持续时间。

先决条件

要求

Cisco建议您了解以下主题：

- 思科Firepower威胁防御(FTD)

- 思科Firepower管理中心(FMC)

- AnyConnect 安全移动客户端

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- 适用于VMware的Cisco FMC（7.x版）

- AnyConnect安全移动客户端4.x

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

Firepower系统提供灵活的报告系统，使您可以快速轻松地生成有关Firepower管理中心的报告。您还可以从头设计自定义报告。 报告是以PDF、HTML或CSV格式设置的文档文件，包含您要通信的内容，而报告模板指定报告及其部分的数据搜索和格式。Firepower系统包括一个功能强大的报告设计器，可自动设计报告模板。您可以在模板中包含身份验证类型、连接持续时间等字段参数，以扩展其实用性。

远程访问VPN为远程用户（如移动用户或远程工作者）提供安全连接。监控这些连接可快速提供连接和用户会话性能的重要指标。您必须是枝叶域中的管理员用户才能执行此任务。 通过Firepower系统监控功能，您可以快速确定是否存在远程访问VPN问题，然后应用此知识并使用网络管理工具减少或消除网络和用户的问题。

配置

配置

步骤1:选择Overview > Dashboards > Reporting > Report Templates，然后单击Create Report Template，如图所示。

创建报告模板

第二步：在Report Title字段中输入模板的名称，如图所示。

报告标题

第三步：从右侧的一组可用视图中选择Add Table View。您还可以根据需要使用条形图、折线图、饼图等图表。

添加表视图

第四步：在Report Section Title字段中输入部分的标题。此处添加了Table View of Events和Users表视图，如图所示。

报告部分的标题

第五步：在Table下拉菜单中选择User Activity（如图所示）。

选择用户活动

第六步：如果需要，请选择一个预设值，否则，请保留其为None。

添加预设值

步骤 7.选择Table View作为输出格式，如图所示。

作为输出格式的表格视图

第8步（可选）从搜索菜单中，选择要用于限制报告的属性。如果不希望强制实施任何搜索限制，请选择None。

搜索限制

步骤 9选择要为其生成报表的时间范围。点击Last hour，新的弹出窗口将打开，选项包括1小时、6小时、1天、1个月等，如图所示。

选择时间范围

添加时间范围

步骤 10要记录特定结果数，请在Maximum Results字段中提供1到400000之间的任何值。

要显示的最大结果

步骤 11点击报告部分顶部的Save按钮，模板即可使用。

保存报告

生成报告

创建并自定义报告模板后，即可生成报告。有多种不同的输出格式，如HTML、PDF或CSV，可用来查看用户数据。

注意：对于PDF报告，不支持使用Unicode (UTF-8)字符的文件名。

步骤

步骤1:选择Overview > Reporting ，然后单击Report Templates。

第二步：点击已配置模板旁边的Generate Report图标，如图所示。

生成报告视图

第三步：输入新的文件名。此名称用于保存报告。如果不输入新名称，系统将使用报告模板中指定的默认名称。

添加文件名

第四步：通过点击选择报告的输出格式：HTML、PDF或CSV。

选择文件输出格式

第5步（可选）从“时间窗口”更改报告的全局时间范围。如果报告模板中未使用“Inherit Time Window”，则会忽略此项。

注：只有当单个报告部分配置为继承全局设置时，设置全局时间窗口才会影响其内容。

第6步：（可选）如果生成的报告必须通过邮件发送，请在FMC上配置“中继主机”。

步骤 7.点击Generate，文件将在“Reports”下可供下载。 对于CSV格式，将创建一个zip文件夹，将模板的每个部分作为单独的文件。

生成报告

报表生成于

结果

本节以PDF格式提供为VPN用户生成的报告的信息。

查看生成的报告