目录

简介

Additional Information

配置

API资源管理器浏览

使用API资源管理器

测试FMC API Explorer GET方法

简介

本文档介绍使用防火墙管理中心API资源管理器的思科安全防火墙的REST API配置。

Additional Information

REST API是一个可以基于RESTful原理进行通信的应用编程接口。REST API通过HTTP请求进行通信，并在资源内执行创建、读取、更新和删除(CRUD)操作。通过REST API进行配置可实现大量可能性，从而自动化和简化您配置安全防火墙设备的方式。

使用REST API的主要优势包括：

- 可扩展性 — 因为运营可以扩展到多个资源。

- 灵活性 — 易于在不同软件开发环境中实施；与大多数API一样，它使用XML、JSON和HTTP。

- 自动化 — 您可以通过批量执行配置更改来简化多个设备的配置流程，从而减少耗时的重复配置任务。

REST API依赖与FMC/FDM相同的身份验证并使用OAUTH2.0。REST API中的每个函数映射到FMC和FDM中的相同权限。

配置

API资源管理器浏览

REST API在FMC内默认启用。您可以通过导航至确认其已启用System > Configuration > REST API Preferences。

启用Rest API

FMC和FDM具有称为API Explorer的内置接口，该接口是查看REST API的功能和功能的有用工具。对于FMC，可以使用此URL访问API资源管理器https://

/api/api-explorer

。

使用FMC GUI凭证登录：

使用FMC GUI凭证登录

访问API资源管理器后，将显示主页。您可以在此处找到顶部功能区、域和配置部分。在右上角，您可以找到版本信息以及有用的资源：

顶部功能区

接下来，查找所有配置部分，从域开始。选择此下拉列表将显示所有现有FMC域。

域

下面显示了配置部分和功能，包括FMC支持的功能：

配置部分

最后，在页面底部，您可以找到Schemas部分。在这里，您可以查看JSON中的部分配置，了解其他受支持的功能，您可以将这些功能作为参考来构建针对这些功能的HTTP请求：

方案

使用API资源管理器

现在，返回配置部分，导航到Devices:

设备配置

FMC的REST API支持下一个HTTP方法。请注意，每个节点都执行CRUD操作：

- GET — 读取

- POST — 创建

- PUT — 更新/替换

- DELETE — 删除

统一资源标识符(URI)与其中每种方法一起提供到每个对象的相应路径：

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords

通过选择以下方法之一，您可以展开并查看GET HTTP请求中包含的参数：

- 过滤器

- 偏移

- 限制

- 已展开

- 域通用唯一标识符(UUID)

GET设备/设备记录

注意：在生成HTTP请求时，域UUID至关重要，因为每个对象都分配有唯一的标识符，这是执行操作所必需的。

设备记录域UUID

复制域UUID:

e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f

接下来，可以看到“响应”部分，从中可以找到Curl和“请求URL”，以及此方法的默认服务器响应和一些服务器响应示例。

Responses部分。

测试FMC API Explorer GET方法

现在，您已经准备好通过单击以下内容来测试API资源管理器功Try it out:

选择试用

对于此特定HTTP GET请求（针对设备、设备记录），不需要包含任何其他UUID或其他参数，并且您可以选择Execute:

选择执行

如果HTTP GET请求成功，并且Response正文包含您的FMC中所有已注册设备的设备信息，则FMC返回服务器响应200。

200 GET响应输出。

从此输出中，请注意此FMC管理了一个FTD，名为FTDv-703。

GET设备记录域UUID

您可以记下ID值，因为它用于访问尤其是针对此FTD的API请求。复制ID:

"name": "FTDv-703"

"id": "6bad6bbc-0b05-11ee-9a47-84ecf73b3ccf"

最后一个示例是，您可以在此方法中使用设备UUID（从之前的响应获取）来检索特定受管设备(FTDv-703)的所有接口配置：

"id": "6bad6bbc-0b05-11ee-9a47-84ecf73b3ccf"

导航至GET- Devices > Device records > physicalinterfaces。

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/physicalinterfaces

FMC响应（使用服务器响应输出），并且您可以看到此设备(FTD)有两个数据接口和一个诊断接口，这两个接口配置了相应的UUID和配置。

GET设备记录物理接口响应。

From Response body:

"type": "PhysicalInterface",

"id": "005056B3-9582-0ed3-0000-004294967553",

"name": "GigabitEthernet0/0"

"type": "PhysicalInterface",

"id": "005056B3-9582-0ed3-0000-004294967554",

"name": "GigabitEthernet0/1"

"type": "PhysicalInterface",

"id": "005056B3-9582-0ed3-0000-004294967555",

"name": "Diagnostic0/0"

以前的树形结构和访问HTTP方法的逻辑适用于所有对象。从常规到特定UUID，您可以读取、修改或添加对FMC和特定受管设备的配置更改。

URI结构。

FMC API资源管理器可用作查看支持的功能和配置方法的指南或参考，因此您可以为配置部署设计和自定义代码。

您还可以使用多个API平台（如Postman）或通过Python或Perl脚本从本地主机与FMC API交互。

注意：您可以访问Github中的Secure-Firewall Repository，以查看大量模板和自动化资源。