目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

更改FMC Web界面密码

更改FMC/FTD CLI密码

更改FDM Web界面密码

从Web界面更改FXOS/FCM密码

从CLI更改FXOS/FCM密码

相关信息

简介

本文档介绍在不同的Cisco安全防火墙平台上更改Web界面和CLI密码的步骤。

先决条件

要求

Cisco建议您具备以下技术的基础知识：

- 思科安全防火墙管理中心(FMC)

- 思科安全防火墙设备管理器(FDM)

- Cisco Firepower可扩展操作系统(FXOS)

- 思科Firepower机箱管理器(FCM)

- 思科安全防火墙威胁防御(FTD)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 带FXOS v2.12(0.498)的Cisco Firepower 4110。

- 思科安全防火墙管理中心2600 v7.4。

- 由FDM v7.1管理的思科安全防火墙威胁防御。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

本文档的具体要求包括：

- 使用具有管理员权限的用户帐户访问设备

- 对于思科安全防火墙威胁防御程序，需要使用7.0版或更高版本

- 对于Cisco Secure Firewall Management Center（Cisco安全防火墙管理中心），需要使用7.0版或更高版本

- 对于Firepower机箱管理器程序，需要使用版本2.10.1.159或更高版本

更改FMC Web界面密码

步骤1:导航至系统。单击Users：

第二步：确定要更改密码的用户，然后点击铅笔图标：

第三步：配置新口令并单击Save：

注意：请记住，仅对于FMC，网络界面和命令行界面用户/密码是独立的。

更改FMC/FTD CLI密码

步骤1:通过SSH或控制台电缆登录设备，然后应用下一个命令：

>configure password

第二步：输入当前密码，然后输入新密码，确认您引入的密码，并键入Enter：

> configure password

Enter current password:

Enter new password:

Confirm new password:

Password Update successful.

注：在FDM管理的FTD中，CLI密码更改将影响FDM Web界面密码。

更改FDM Web界面密码

1. 导航至管理员>配置文件：

第二步：单击Password并填写“Current Password”、“New Password”和“Confirm Password”字段，然后单击CHANGE按钮确认此过程：

注意：请注意，从FDM Web界面更改密码将影响FTD CLI密码。

从Web界面更改FXOS/FCM密码

步骤1:导航到系统>用户管理：

第二步：确定要更改密码的用户，然后点击铅笔图标：

第三步：配置新口令并单击Save：

注意：请注意，从Web界面更改密码将影响FXOS CLI密码。

从CLI更改FXOS/FCM密码

步骤1:登录FXOS CLI并运行以下命令以查看确认用户列表：

FPR4110# scope security

FPR4110 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

ciscotac

第二步：确定要向其更改口令并运行以下命令的用户：

FPR4110 /security # scope local-user ciscotac

FPR4110 /security/local-user # set password

Enter a password:

Confirm the password:

FPR4110 /security* # commit-buffer

FPR4110 /security #

注意：请注意，从FXOS CLI更改密码将影响Web界面密码。

相关信息

- 思科技术支持和下载