目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

步骤1:启用到系统日志的审核日志

第二步：配置系统日志信息

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何配置要发送到系统日志服务器的Secure Firewall Management Center Audit Logs。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科防火墙管理中心(FMC)的基本可用性

- 了解系统日志协议

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科防火墙管理中心虚拟v7.4.0

- 第三方系统日志服务器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

安全防火墙管理中心在只读审核日志中记录用户活动。从Firepower版本7.4.0开始，可以通过指定配置数据格式和主机，将配置更改作为审核日志数据的一部分流式传输到系统日志。通过将审核日志流式传输到外部服务器，可以节省管理中心上的空间，当您需要提供配置更改的审核跟踪时，此功能也非常有用。

在高可用性情况下，只有活动 管理中心 将配置更改syslog发送到外部系统日志服务器。日志文件在HA对之间同步，以便在故障切换或切换期间，新的主用 管理中心 将会继续发送更改日志。如果HA对以大脑分裂模式工作，则两者 管理中心对中的将配置更改系统日志发送到外部服务器。

配置

步骤1:启用到系统日志的审核日志

要启用FMC将审核日志发送到系统日志服务器，请导航到System > Configuration > Audit Log > Send Audit Log to Syslog > Enabled。

此图显示如何启用将审核日志发送到系统日志功能：

FMC最多可以将审核日志数据流式传输到五台系统日志服务器。

第二步：配置系统日志信息

启用服务后，您可以配置系统日志信息。要配置系统日志信息，请导航到System > Configuration > Audit Log。

根据您的要求，选择发送配置更改、主机、设施、严重性

此图显示用于配置审核日志的系统日志服务器的参数：

验证

要验证参数是否配置正确，请选择System > Configuration > Audit Log > Test Syslog Server。

此图显示成功的Syslog服务器测试：

另一种验证系统日志是否工作的方法，检查系统日志接口以确认是否收到审核日志。

下图显示了Syslog服务器接收的审计日志的一些示例：

以下是一些可在系统日志服务器中接收的配置更改示例：

2023-09-29 16:12:18 localhost 172.16.10.2 Sep 29 16:12:23 firepower: [FMC-AUDIT] mojo_server.pl: admin@10.26.166.110, /ui/ddd/, Page View

2023-09-29 16:12:20 localhost 172.16.10.2 Sep 29 16:12:25 firepower: [FMC-AUDIT] sfdccsm: admin@10.1.1.10, Devices > NAT, Page View

2023-09-29 16:12:23 localhost 172.16.10.2 Sep 29 16:12:28 firepower: [FMC-AUDIT] sfdccsm: admin@10.1.1.10, Devices > NAT > NGFW NAT Policy Editor, Page View

2023-09-29 16:13:39 localhost 172.16.10.2 Sep 29 16:13:44 firepower: [FMC-AUDIT] sfdccsm: admin@10.1.1.10, Objects > Object Management > NetworkObject, create csm-lab

2023-09-29 16:14:32 localhost 172.16.10.2 Sep 29 16:14:37 firepower: [FMC-AUDIT] sfdccsm: admin@10.1.1.10, Devices > NAT > NAT Policy Editor, Save Policy NATPolicy

2023-09-29 16:14:32 localhost 172.16.10.2 Sep 29 16:14:37 firepower: [FMC-AUDIT] sfdccsm: admin@10.1.1.10, Devices > NAT > NGFW NAT Policy Editor, Page View

2023-09-29 16:14:54 localhost 172.16.10.2 Sep 29 16:14:59 firepower: [FMC-AUDIT] ActionQueueScrape.pl: csm_processes@Default User IP, Login, Login Success

2023-09-29 16:14:55 localhost 172.16.10.2 Sep 29 16:15:00 firepower: [FMC-AUDIT] ActionQueueScrape.pl: admin@localhost, Task Queue, Successful task completion : Pre-deploy Global Configuration Generation

故障排除

应用配置后，确保FMC可以与syslog服务器通信。

系统使用ICMP/ARP和TCP SYN数据包验证系统日志服务器是否可访问。然后，如果您保护信道，系统默认使用端口514/UDP传输审核日志，使用TCP端口1470。

要在FMC上配置数据包捕获，请应用以下命令：

- tcpdump。此命令可捕获网络上的流量

> expert

admin@firepower:~$ sudo su

Password:

root@firepower:/Volume/home/admin# tcpdump -i eth0 host 172.16.10.11 and port 514

此外，要测试ICMP可达性，请应用以下命令：

- ping。此命令有助于确认设备是否可访问，并了解连接的延迟。

> expert

admin@firepower:~$ sudo su

Password:

root@firepower:/Volume/home/admin#ping 172.16.10.11

PING 172.16.10.11 (172.16.10.11) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 172.16.10.11: icmp_seq=1 ttl=128 time=3.07 ms

64 bytes from 172.16.10.11: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.06 ms

64 bytes from 172.16.10.11: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.04 ms

64 bytes from 172.16.10.11: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.632 ms

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems

- 思科安全防火墙管理中心管理指南