目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

初始配置

回滚流程

验证

限制

相关信息

简介

本文档介绍在安全防火墙管理中心(FMC)版本7.3及更高版本上降级漏洞数据库的过程。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科安全防火墙管理中心版本7.3 VDB 361

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

初始配置

在FMC GUI上，VDB版本在Main菜单> >关于。

在CLI上，通过命令获取VDB版本  show version .

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.3.0 (Build 69)

UUID : e8f4b5de-4da1-11ed-b2ce-4637a3ef82f7

Rules update version : 2023-07-12-002-vrt

LSP version : lsp-rel-20230712-1621

VDB version : 361

----------------------------------------------------

回滚流程

如果之前的VDB版本不再存储在FMC上，请导航至 System((E) > Updates > Product Updates> Available Updates> Upload Updates，从本地计算机中选择VDB文件，然后点击Upload。

在FMC上传VDB文件后，旧版VDB（本例中为359版）将显示新的Rollback图标，而不是Install图标。

点击rollback按钮。

然后，选中FMC复选框并单击Install。

如果您在VDB回滚之后将更改部署到托管防火墙，则系统会显示警告提示，通知您潜在的流量中断。

验证

回滚任务完成后，可以在主菜单>下确认VDB版本 >关于。

最后，回滚VDB后，需要部署策略以将新的VDB配置推送到FMC管理的防火墙。

限制

- VDB回滚按钮在FMC 7.3之前不可用。

- 您无法将VDB回滚到早于357的版本，如果早于357的VDB版本上载到FMC，回滚按钮将灰显。

- 如果VDB版本低于FMC的基本VDB版本，则会显示已完成的成功回滚任务，但是，显示的VDB版本继续显示与之前的回滚尝试相同。

从FMC CLI中，您可以确认由于回滚目标版本低于基本FMC版本而发生了这种情况。这可以在status.log文件的FMC CLI中确认。

> expert

sudo su

cd /var/log/sf/vdb-4.5.0-<vdb number>/

cat status.log

root@firepower:/var/log/sf/vdb-4.5.0-357# cat status.log

state:running

ui:The install has begun.

ui:[ 0%] Running script pre/000_start.sh...

ui:[ 4%] Running script pre/010_check_versions.sh...

ui:[ 4%] Non-Fatal error: Non-Fatal error: Cannot rollback to version(357) lower than default VDB 358

ui:[ 4%] The install completed successfully.

ui:The install has completed.

state:finished

----------------------------------------------------

相关信息

- 思科技术支持和下载