目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

升级前

升级 程序

步骤1:暂停同步

第二步：上传升级包

第三步：就绪性检查

第四步：安装升级包

第五步：升级活动对等体

第六步：激活所需的FMC

验证

简介

本文档介绍在高可用性(HA)中升级安全防火墙管理中心(FMC)环境的步骤。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 高可用性概念

- 安全FMC配置

使用的组件

本文档中的信息基于虚拟安全FMC 7.1.0版。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

升级一次必须是一个对等体。

首先，暂停对等体之间的同步。

然后，需要首先在备用模式下完成升级，然后再在主用FMC中完成升级。

警告：当备用对等体处理预检查/安装时，两个对等体都切换到活动状态；这称为裂脑。

升级时完全可以预料到。在此期间，不得进行或部署任何配置更改。

如果您进行了任何配置更改，则同步重新启动后可能会丢失配置。

升级前

1. 规划升级路径。在FMC部署中，通常先升级FMC，然后升级其受管设备。请始终知道您刚才执行了哪个升级，接下来执行哪个升级。

1. 阅读所有升级指南并规划配置更改。

2. 检查带宽。确保您的管理网络具有执行大型数据传输所需的带宽。

1. 计划维护窗口。

2. 在升级前后备份配置。System > Backup / Restore > Firepower Management backup。将备份下载到本地计算机。

1. 升级虚拟托管。当您运行较旧版本的VMware时，这是必需的。

2. 检查配置。

3. 检查NTP同步。

FMC：选择System > Configuration > Time。

设备：使用show time CLI命令。

1. 检查磁盘空间。

2. 部署配置。在FMC高可用性部署中，您只需从活动对等体进行部署。

3. 检查正在运行的任务。确保没有挂起的部署。

升级 程序

步骤1:暂停同步

在活动单元上，导航到FMC上的High Availability选项卡。

系统>集成>高可用性

暂停同步。选择系统和集成

暂停同步。选择高可用性

选择Pause Synchronization。

暂停同步

等待同步暂停。完成时，用户必须处于“暂停”状态。

每个用户的同步状态必须为“暂停”

第二步：上传升级包

登录到备用设备并上传升级包。

System > Updates > Upload Update

上传升级包

浏览之前下载的要升级版本的软件包。

选择升级文件

第三步：就绪性检查

对要升级的设备运行就绪性检查。

点击适当升级软件包旁边的install图标。

安装升级包以进行就绪性检查

选择要检查的设备并单击Check Readiness。

选择检查就绪性

可在消息中心检查进度。

消息>任务>运行

就绪性检查正在进行

完成后，您可以在就绪性检查结果中查看状态。

如果成功，则您可以继续安装软件包。

第四步：安装升级包

选择要升级的设备。单击 Install。

安装升级包

对于裂纹，请单击OK。

有关大脑分裂的警告

可使用Messages > Tasks中检查进度。

监视器安装

注意：完成安装大约需要30分钟。

如果您可以访问CLI，则可以在升级文件夹/var/log/sf中检查进度；转到expert模式并输入root access。

> expert

admin@firepower:~$ sudo su

Password:

root@firepower:/Volume/home/admin# cd /var/log/sf/

root@firepower:/var/log/sf# ls

Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Upgrade-7.2.4

root@firepower:/var/log/sf/Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Upgrade-7.2.4# ls

000_start  AQ_UUID  DBCheck.log  exception.log  flags.conf  main_upgrade_script.log  status.log  status.log.202307180405  upgrade_readiness  upgrade_status.json  upgrade_status.log  upgrade_version_build

root@firepower:/var/log/sf/Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Upgrade-7.2.4# tail -f status.log

升级完成后，FMC重新启动。

ui:[100%] [1 mins to go for reboot]Running script 999_finish/999_zzz_complete_upgrade_message.sh...

ui:[100%] [1 mins to go for reboot] Upgrade complete

ui:[100%] [1 mins to go for reboot] The system will now reboot.

ui:System will now reboot.

Broadcast message from root@firepower (Tue Jul 18 05:08:57 2023):

System will reboot in 5 seconds due to system upgrade.

Broadcast message from root@firepower (Tue Jul 18 05:09:02 2023):

System will reboot now due to system upgrade.

ui:[100%] [1 mins to go for reboot] Installation completed successfully.

ui:Upgrade has completed.

state:finished

Broadcast message from root@firepower (Tue Jul 18 05:09:25 2023):

The system is going down for reboot NOW!

重新启动后，物理FMC必须在FMC中显示正确的型号。

GUI > Help > About

FMC中的模型和版本信息

集成>高可用性

仅升级备用FMC时的高可用性摘要

在CLI上，接受EULA后可以检查版本。

Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)

Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)

>

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model                     : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.2.4 (Build 169)

UUID                      : 1c71ae24-1e60-11ed-8459-9758e19f1a24

Rules update version      : 2023-01-09-001-vrt

LSP version               : lsp-rel-20220511-1540

VDB version               : 353

----------------------------------------------------

第五步：升级活动对等体

在主用设备上重复步骤2到步骤4：

1. 上传升级包。

2. 就绪性检查。

3. 安装升级包。

第六步：激活所需的FMC

在两个FMC上完成升级后，登录到想要使主用设备成为主用设备的FMC，并选择使我成为主用设备选项。

集成>高可用性>激活我

激活所需的FMC

有关进程和覆盖备用对等体中完成的任何配置的警告，请选择YES继续。

有关备用对等体上的活动覆盖配置的警告

选择确定

解决裂脑

等待同步重新启动，然后另一个FMC会打开备用模式。

FMC同步

注意：完成同步最多可能需要20分钟。

在FMC主用设备上部署挂起的更改，以完成升级过程。

验证

在两个FMC处于相同版本且同步完成之后，HA Summary选项卡必须如下所示：

集成>高可用性

FMC中的升级验证

警告：如果最终同步状态显示降级或其他结果不是“正常”，请与TAC联系。