目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何更改由安全防火墙管理中心管理的防火墙威胁防御设备的管理IP。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科安全防火墙管理中心(FMC)

- 思科安全防火墙威胁防御(FTD)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行版本7.2.5(1)的安全防火墙管理中心虚拟

- 运行版本7.2.4的思科安全防火墙威胁防御虚拟

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

配置

步骤1:导航到FMC GUI，然后转到Device > Device Management。

第二步：选择设备，然后找到管理部分。

第三步：单击滑块关闭管理，然后选择是确认操作。

注意：关闭管理会中断管理中心和设备之间的连接，但将设备保留在管理中心内。

第四步：禁用管理后，选择编辑以编辑管理连接。

第五步：在管理对话框中，更改远程主机地址字段的IP地址，然后选择保存。

第六步：连接到FTD控制台以修改管理IP地址。

警告：如果通过管理IP地址建立会话，则更改管理IP地址可能导致设备的SSH连接丢失。因此，建议按照思科的建议，通过控制台访问执行此更改。

步骤 7.在Clish模式下，使用以下命令修改管理IP地址：

> configure network ipv4 manual 192.168.10.49 255.255.0.0 192.168.255.254

注意：默认情况下，此配置应用于管理接口。

步骤 8返回到FMC GUI，并通过将滑块切换到On位置来重新激活Management。

步骤 9请注意，重新建立管理连接可能需要一些时间；成功重新连接如下图所示：

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

您可以通过FTD CLI验证管理连接。这通过连接到CLI并在Clish模式下运行以下命令来实现：

> sftunnel-status

SFTUNNEL Start Time: Fri Apr 12 01:27:55 2024

------OUTPUT OMITTED------

***********************

**RPC STATUS****192.168.10.40*************

'last_changed' => 'Fri Apr 12 01:09:19 2024',

'active' => 1,

'ipv6' => 'IPv6 is not configured for management',

'uuid_gw' => '',

'uuid' => '4a6e43f6-f5c7-11ee-97d5-a1dcfaf53393',

'name' => '192.168.10.40',

'ip' => '192.168.10.40'

Check routes:

No peers to check

故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

- 要验证FTD CLI中的管理连接状态，请运行命令show sftunnel status brief。观察已关闭连接的输出，该连接由未连接到对等体通道详细信息和缺少心跳信息指示。

> sftunnel-status-brief

PEER:192.168.10.40

Registration: Completed.

Connection to peer '192.168.10.40' Attempted at Fri Apr 19 21:14:23 2024 UTC

Last disconnect time : Fri Apr 19 21:14:23 2024 UTC

Last disconnect reason : Both control and event channel connections with peer went down

当FTD CLI上的sftunnel-status-brief命令生成包括连接到信息和心跳数据的对等体信道的输出时，将确认设备之间的正常连接。

> sftunnel-status-brief

PEER:192.168.10.40

Peer channel Channel-A is valid type (CONTROL), using 'eth0', connected to '192.168.10.40' via '192.168.10.49'

Peer channel Channel-B is valid type (EVENT), using 'eth0', connected to '192.168.10.40' via '192.168.10.49'

Registration: Completed.

IPv4 Connection to peer '192.168.10.40' Start Time: Fri Apr 19 21:12:59 2024 UTC

Heartbeat Send Time: Fri Apr 19 21:13:00 2024 UTC

Heartbeat Received Time: Fri Apr 19 21:13:23 2024 UTC

Last disconnect time : Fri Apr 19 21:12:57 2024 UTC

Last disconnect reason : Process shutdown due to stop request from PM

- 要检查网络连接，从管理接口ping管理中心，并在FTD CLI中输入ping system fmc_ip。

相关信息

- 设备管理基础知识

- 思科技术支持和下载