目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

迁移步骤：

配置

现有基于策略的隧道：

将基于策略的隧道迁移至基于路由的隧道：

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何在ASA上将基于策略的隧道迁移至基于路由的隧道。

先决条件

要求

思科建议您了解以下主题：

- 基本了解IKEv2-IPSec VPN概念。

- 了解ASA上的IPSec VPN及其配置。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ASA：ASA代码版本9.8(1)或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

迁移步骤：

1. 删除现有的基于策略的VPN配置

2. 配置IPSec配置文件

3. 配置虚拟隧道接口(VTI)

4. 配置静态路由或动态路由协议

配置

现有基于策略的隧道：

1. 接口配置：

绑定加密映射的出口接口。

interface GigabitEthernet0/0

nameif outside

security-level 0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.0

2. IKEv2策略：

它定义了IPsec协商过程第1阶段的参数。

crypto ikev2 policy 10

encryption aes-256

integrity sha256

group 20

prf sha256

lifetime seconds 86400

3. 隧道组：

它定义VPN连接的参数。隧道组对于配置站点到站点VPN至关重要，因为它们包含有关对等体、身份验证方法和各种连接参数的信息。

tunnel-group 10.20.20.20 type ipsec-l2l

tunnel-group 10.20.20.20 ipsec-attributes

ikev2 remote-authentication pre-shared-key *****

ikev2 local-authentication pre-shared-key *****

4. 加密ACL：

它定义了必须通过隧道加密和发送的流量。

object-group network local-network

network-object 192.168.0.0 255.255.255.0

object-group network remote-network

network-object 172.16.10.0 255.255.255.0

access-list asa-vpn extended permit ip object-group local-network object-group remote-network

5. 加密IPSec提议：

它定义了IPsec方案，该方案指定了IPsec协商第2阶段的加密和完整性算法。

crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal IKEV2_TSET

protocol esp encryption aes-256

protocol esp integrity sha-256

6. 加密映射配置：

它定义了IPsec VPN连接的策略，包括要加密的流量、对等体以及之前配置的ipsec提议。它还绑定到处理VPN流量的接口。

crypto map outside_map 10 match address asa-vpn

crypto map outside_map 10 set peer 10.20.20.20

crypto map outside_map 10 set ikev2 ipsec-proposal IKEV2_TSET

crypto map outside_map interface outside

将基于策略的隧道迁移至基于路由的隧道：

1. 删除现有的基于策略的VPN配置：

首先，删除现有的基于策略的VPN配置。其中包括该对等体的加密映射条目、ACL和任何相关设置。

no crypto map outside_map 10 match address asa-vpn

no crypto map outside_map 10 set peer 10.20.20.20

no crypto map outside_map 10 set ikev2 ipsec-proposal IKEV2_TSET

2. 配置IPSec配置文件：

使用现有IKEv2 ipsec-proposal或transform-set定义IPsec配置文件。

crypto ipsec profile PROPOSAL_IKEV2_TSET

set ikev2 ipsec-proposal IKEV2_TSET

3. 配置虚拟隧道接口(VTI)：

创建虚拟隧道接口(VTI)并将IPsec配置文件应用到该接口。

interface Tunnel1

nameif VPN-BRANCH

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

tunnel source interface outside

tunnel destination 10.20.20.20

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel protection ipsec profile PROPOSAL_IKEV2_TSET

4. 配置静态路由或动态路由协议：

添加静态路由或配置动态路由协议以通过隧道接口路由流量。在此场景中，我们使用静态路由。

静态路由：

route VPN-BRANCH 172.16.10.0 255.255.255.0 10.1.1.10

验证

在使用思科ASA上的虚拟隧道接口(VTI)从基于策略的VPN迁移到基于路由的VPN后，验证隧道是否已启用并正常运行至关重要。以下是几个步骤和命令，您可以使用这些步骤和命令来验证状态并进行故障排除（如有必要）。

1. 检验隧道接口

检查隧道接口的状态以确保其处于启用状态。

ciscoasa# show interface Tunnel1

Interface Tunnel1 "VPN-BRANCH", is up, line protocol is up

Hardware is Virtual Tunnel Interface

Description: IPsec VPN Tunnel to Remote Site

Internet address is 10.1.1.2/24

MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 500000 usec

65535 packets input, 4553623 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

65535 packets output, 4553623 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 late collisions, 0 deferred

0 input reset drops, 0 output reset drops

Tunnel source 10.10.10.10, destination 10.20.20.20

Tunnel protocol/transport IPSEC/IP

Tunnel protection IPsec profile PROPOSAL_IKEV2_TSET

此命令提供有关隧道接口的详细信息，包括其运行状态、IP地址和隧道源/目标。请查找以下指示符：

· 接口状态为up。

· 线路协议状态为up。

2. 检验IPsec安全关联(SA)

检查IPsec SA的状态，确保已成功协商隧道。

ciscoasa# show crypto ipsec sa

interface: Tunnel1

Crypto map tag: Tunnel1-head-0, seq num: 1, local addr: 10.10.10.10

local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

current_peer: 10.20.20.20

#pkts encaps: 1000, #pkts encrypt: 1000, #pkts digest: 1000

#pkts decaps: 1000, #pkts decrypt: 1000, #pkts verify: 1000

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 1000, #pkts compr. failed: 0, #pkts decompress failed: 0

local crypto endpt.: 10.10.10.10/500, remote crypto endpt.: 10.20.20.20/500

path mtu 1500, ipsec overhead 74, media mtu 1500

current outbound spi: 0xC0A80101(3232235777)

current inbound spi : 0xC0A80102(3232235778)

inbound esp sas:

spi: 0xC0A80102(3232235778)

transform: esp-aes-256 esp-sha-256-hmac no compression

in use settings ={Tunnel, }

slot: 0, conn id: 2001, flow_id: CSR:1, crypto map: Tunnel1-head-0

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4608000/3540)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE

outbound esp sas:

spi: 0xC0A80101(3232235777)

transform: esp-aes-256 esp-sha-256-hmac no compression

in use settings ={Tunnel, }

slot: 0, conn id: 2002, flow_id: CSR:2, crypto map: Tunnel1-head-0

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4608000/3540)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE

此命令显示IPsec SA的状态，包括封装的数据包和解封数据包的计数器。请确保：

· 隧道有活动SA。

· 封装和解封计数器增加，表示流量。

有关更多详细信息，您可以使用：

ciscoasa# show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:2, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local Remote Status Role

3363898555 10.10.10.10/500 10.20.20.20/500 READY INITIATOR

Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:20, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK

Life/Active Time: 86400/259 sec

此命令显示IKEv2 SA的状态，处于READY状态。

3. 检验路由

检查路由表以确保路由通过隧道接口正确指向。

ciscoasa# show route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF Intra, IA - OSPF Inter, E1 - OSPF External Type 1

E2 - OSPF External Type 2, N1 - OSPF NSSA External Type 1, N2 - OSPF NSSA External Type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary null, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

S 0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 203.0.113.2, outside

C 10.1.1.0 255.255.255.0 is directly connected, Tunnel1

S 172.16.10.0 255.255.255.0 [1/0] via 10.1.1.10, Tunnel1

查找通过隧道接口路由的路由。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

1. 验证ASA的基于路由的隧道配置。

2. 要排除IKEv2隧道故障，可以使用以下调试：

debug crypto condition peer <peer IP address>

debug crypto ikev2 platform 255

debug crypto ikev2 protocol 255

debug crypto ipsec 255

3. 要排除ASA上的流量问题，请捕获数据包并检查配置。