目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

网络图

配置

步骤1:在ASA上配置Anyconnect VPN

第二步：在DNS服务器上配置轮询DNS

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何使用ASA上的DNS轮询配置anyconnect vpn客户端负载均衡。

先决条件

要求

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- 您已在 ASA 上分配了 IP 地址并配置了默认网关。

- Anyconnect VPN在ASA上配置。

- VPN用户可以使用其单独分配的IP地址连接到所有ASA。

- VPN用户的DNS服务器支持轮询功能。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Anyconnect VPN客户端软件版本4.10.08025

- 思科ASA软件版本9.18.2

- Windows Server 2019

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

网络图

网络图

配置

步骤1:在ASA上配置Anyconnect VPN

有关如何在ASA上配置anyconnect VPN，请参阅以下文档：

- ASA 8.x：使用自签名证书通过AnyConnect VPN客户端进行VPN访问的配置示例

以下是该示例中两个ASA的配置：

ASA1：

ip local pool anyconnect 10.4.0.100-10.4.0.200 mask 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0

nameif outside

security-level 0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/1

nameif inside

security-level 100

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2 1

webvpn

enable outside

anyconnect enable

tunnel-group-list enable

group-policy anyconnect internal

group-policy anyconnect attributes

dns-server value 192.168.1.99

vpn-tunnel-protocol ssl-client

default-domain value example.com

username example1 password *****

username example1 attributes

vpn-group-policy anyconnect

service-type remote-access

tunnel-group anyconnect-tunnel-group type remote-access

tunnel-group anyconnect-tunnel-group general-attributes

address-pool anyconnect

default-group-policy anyconnect

tunnel-group anyconnect-tunnel-group webvpn-attributes

group-alias example enable

ASA2：

ip local pool anyconnect 10.4.0.100-10.4.0.200 mask 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/0

nameif outside

security-level 0

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0/1

nameif inside

security-level 100

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.1.2 1

webvpn

enable outside

anyconnect enable

tunnel-group-list enable

group-policy anyconnect internal

group-policy anyconnect attributes

dns-server value 192.168.1.99

vpn-tunnel-protocol ssl-client

default-domain value example.com

username example1 password *****

username example1 attributes

vpn-group-policy anyconnect

service-type remote-access

tunnel-group anyconnect-tunnel-group type remote-access

tunnel-group anyconnect-tunnel-group general-attributes

address-pool anyconnect

default-group-policy anyconnect

tunnel-group anyconnect-tunnel-group webvpn-attributes

group-alias example enable

在进入第2步之前，您必须能够使用单独分配的IP地址连接到两个ASA。

第二步：在DNS服务器上配置轮询DNS

您可以使用任何能够轮询的DNS服务器，在本例中，使用windows server 2019上的DNS服务器。有关如何在Windows服务器上安装和配置DNS服务器的信息，请参阅以下文档：

- 在Windows服务器上安装和配置DNS服务器

在本示例中，10.3.1.4是启用了example.com域的DNS服务器的Windows服务器。

DNS 服务器

确保您的DNS服务器已启用轮询：

1. 从Windows桌面打开开始菜单，选择管理工具 > DNS。

2. 在控制台树中，选择要管理的DNS服务器，右键单击，然后选择属性。

3. 在Advanced选项卡下，确保选中Enable round robin。

循环法1

循环法2

为ASA VPN服务器创建两个主机记录：

1. 从Windows桌面打开开始菜单，选择管理工具 > DNS。

2. 在控制台树中，连接到要管理的DNS服务器，展开DNS服务器，展开正向查找区域，右键单击，然后选择新建主机（A或AAAA）。

3. 在New Host屏幕上，指定主机记录的Name和IP address。在本例中为vpn和10.1.1.1。

4. 选择Add Host创建记录。

创建新主机

主机记录1

重复类似步骤创建另一个主机记录，并确保Name相同，在本示例中，Name为vpn，IP address为10.2.1.1。

主机记录2

您会发现，有两个主机10.1.1.1和10.2.1.1与同一记录vpn.example.com关联。

两个主机记录

验证

导航到安装Cisco AnyConnect安全移动客户端的客户端（在本示例中为Test-PC-1），验证DNS服务器是否为10.3.1.4。

PC1的IP地址

注意：由于自签名证书正用于网关进行自我标识，因此在尝试连接期间可能会显示多个证书警告。这些应为预期值，必须接受它们才能继续连接。为了避免这些证书警告，提供的自签名证书必须安装在客户端计算机的受信任证书库中，或者如果正在使用第三方证书，则证书颁发机构证书必须位于受信任的证书库中。

连接到您的VPN头端vpn.example.com并输入用户名和凭证。

PC1 Anyconnect VPN

点击齿轮图标（左下角）并导航至统计信息选项卡。 选中Server Address部分，在此示例中，此客户端连接到ASA1 (10.1.1.1)。

PC1

连接PC1统计信息

对Test-PC-2重复类似步骤。您可以看到客户端连接到ASA2 (10.2.1.1)，两个客户端在两个VPN头端之间实现负载均衡。

PC2 IP

地址PC2 VPNPC2统计信息

故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

警告：在ASA上，您可以设置各种调试级别；默认情况下，使用级别1。如果更改调试级别，调试的冗余将增加。请谨慎执行此操作，尤其是在生产环境中。

您可以启用debug以诊断ASA上的VPN连接。

- debug webvpn anyconnect  - 显示与到Anyconnect VPN客户端的连接有关的调试消息。

要对客户端上的常见问题进行故障排除，请参阅此文档。