目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

故障排除指南

识别并阻止恶意连接的步骤

主机防火墙配置和规则创建

在策略中启用主机防火墙并分配新配置

本地验证配置

审核日志

使用Orbital检索防火墙日志

简介

本文档介绍如何使用Cisco安全终端中的主机防火墙检测Windows终端上的恶意连接并阻止它们。

先决条件

要求

- 主机防火墙可与Secure Endpoint Advantage和Premier软件包配合使用。

- 支持的连接器版本

- Windows(x64):保护终端Windows连接器8.4.2及更高版本。

- Windows(ARM):保护终端Windows连接器8.4.4及更高版本。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

故障排除指南

本文档提供使用思科安全终端主机防火墙阻止恶意连接的指南。为了进行测试，请使用测试页malware.wicar.org(208.94.116.246)创建故障排除指南。

识别并阻止恶意连接的步骤

1. 首先，您需要确定要查看和阻止的URL或IP地址。对于此场景consider malware.wicar.org。

2. 验证对URL的访问是否为successful. malware.wicar.org重定向到其他URL，如图所示。

浏览器恶意URL

3.使用nslookup命令检索与URL malware.wicar.org关联的IP地址。

nslookup输出

4.一旦获取恶意IP地址，请使用命令netstat -ano检查终端上的活动连接。

所有连接的netstat

5.为了隔离活动连接，请应用过滤器以仅显示已建立的连接。

已建立连接的netstat

6.在上一输出中查找从thenslookupcommand获取的IP地址。确定源IP、目标IP、源端口和目标端口。

- 本地 IP:192.168.0.61

- 远程 IP:208.94.116.246

- 本地端口:不能应用

- 目的端口到80和443

7.获得此信息后，导航到Cisco Secure Endpoint Portal以创建主机防火墙配置。

主机防火墙配置和规则创建

1. 依次导航到管理(Management)>主机防火墙(Host Firewall)，然后点击新建配置(New Configuration)。
主机防火墙新配置

2. 选择name和Default Action。在本例中，选择允许。
主机防火墙配置名称和默认操作

注意：请记住，您创建了一个阻止规则，但必须允许其他流量以免影响合法连接。

3. 确认已创建默认规则，然后点击Add Rule。
在主机防火墙中添加规则

4. 指定名称并设置下一个参数：

- 位置:顶部

- 模式:实施

- 操作：阻止

- 方向:出站

- 协议:TCP
规则常规参数

注意：当您处理从内部终端到外部目标（通常是Internet）的恶意连接时，方向始终为Out。

5. 指定本地和目标IP:

- 本地 IP:192.168.0.61

- 远程 IP:208.94.116.246

- 将Local Portfield留空。

- 将Destination端口设置为80和443，这些端口对应于HTTP和HTTPS。
规则地址和端口

6.最后，单击保存。

在策略中启用主机防火墙并分配新配置

1. 在安全终端门户中，导航到Management > Policies，然后选择与要阻止恶意活动的终端关联的策略。

2. 点击编辑(Edit)并导航到主机防火墙(Host Firewall)选项卡。

3. 启用Host Firewall功能并选择最近的配置，本例中为MaliciousConnection。
在安全终端策略中启用主机防火墙

4. Click Save.

5. 最后，验证终端是否已应用策略更改。
策略更新事件

本地验证配置

1. 在浏览器中使用URL malware.eicar.org确认其已被阻止。
错误：拒绝从浏览器访问网络

2. 确认阻止后，验证未建立连接。使用命令netstat -ano | findstr ESTABLISHED可确保与恶意URL(208.94.116.246)关联的IP不可见。

审核日志

1.在终端上，导航到文件夹:

C:\Program Files\Cisco\AMP\<连接器版本>\FirewallLog.csv

注意：日志文件位于<install directory>\Cisco\AMP\<Connector version>\FirewallLog.csv文件夹中

2.打开CSV文件以验证“阻止”操作规则的匹配项。使用过滤器区分“允许”和“阻止”连接。

CSV文件中的防火墙日志

使用Orbital检索防火墙日志

1. 在安全终端门户中，导航到管理>计算机，找到终端，然后单击检索轨道中的防火墙日志。此操作会将您重定向到轨道门户。
用于检索轨道中的防火墙日志的按钮

2. 在轨道门户中，点击运行查询。此操作显示在终端上记录的主机防火墙的所有日志。
从轨道运行查询

3. 信息显示在Resultstab中，或者您可以下载它。
轨道查询结果