目录

简介

本文档介绍如何在Cisco安全终端控制台上更改非活动计算机阈值。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科安全终端控制台

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

在阈值中指定的天数后，具有未签入思科云连接器的计算机将从计算机列表中删除。

解决方案

非活动计算机阈值允许您指定在将连接器从“计算机管理”(Computer Management)页面列表中移除之前，连接器无需签入思科云即可运行的天数。默认设置为90天。

导航到Cisco Secure endpoint console > Administration > Organization settings > Features > Inactive Computer Threshold:

这不会删除任何数据或卸载连接器。自动删除操作在达到阈值后最多需要7天。非活动计算机仅从列表中删除，它们生成的任何事件都保留在安全终结点组织中。如果连接器再次检入，计算机会重新出现在列表中。

注意：从计算机页面列表中删除连接器时，不会回收许可证。