目录

简介

本文档介绍ARM处理器架构上对Windows的Cisco Secure Endpoint Windows连接器支持。

支持的操作系统

该连接器支持Windows 11及更高版本上的ARM架构。计划为Windows连接器8.4.1.x版及更高版本提供ARM支持。它不适用于任何7.x连接器版本。 当前不支持使用Cisco Secure Client将Secure Endpoint Windows Connector部署到Windows ARM设备。

支持的连接器版本

Windows连接器版本8.4.1.30307现已提供ARM支持。请参阅此处的发行说明

支持的功能和引擎

基于ARM的Windows终端支持以下连接器功能：

- 行为保护

- 脚本保护

- SPERO

- ETHOS

- 网络流量监控器

- TETRA

- 文件和进程扫描

- 轨道

不支持的功能和引擎

基于ARM的Windows终端当前不支持以下连接器功能：

- 终端隔离

- 主机防火墙

- TETRA Rootkit扫描仪

- 设备控制

- 恶意活动保护

- 漏洞防御

- 终端IOC扫描程序