目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

卸载方法

手动卸载

从安全终端控制台卸载连接器。

使用API卸载连接器

使用命令行开关卸载连接器

相关信息

简介

本文档介绍使用不同方法卸载Windows设备上安装的思科安全终端(CSE)连接器的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 安全终端连接器

- 安全终端控制台

- 安全终端API

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 安全终端控制台版本v5.4.2024042415

- 安全终端Windows连接器版本v8.2.3.30119

- 安全终端API v3

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

本文档中介绍的过程在您想要卸载安全终端连接器时非常有用。

卸载连接器是彻底删除连接器的一个选项，无论是对于全新安装，还是在Windows设备上不再安装连接器。

卸载方法

当您要在Windows计算机上卸载Secure Endpoint Connector时，请遵循更适合您需求的方法。

手动卸载

要在本地卸载连接器。

步骤1:在设备中，导航到Program Files > Cisco > AMP > x（其中x是CSE连接器的版本）。

第二步：找到uninstall.exe文件。如图所示.

第三步：执行文件并按照向导操作，直到显示Uninstallation Complete屏幕。 如图所示.

第四步：完成卸载过程后，您将看到以下对话框，询问“Do you plan on installing Cisco Secure Endpoint again？”。如图所示.

注意：如果您在“卸载”对话框上选择否，则需要完全重新启动设备才能完全删除剩余的CSE文件夹。

从安全终端控制台卸载连接器。

如果需要从控制台远程卸载，可使用Uninstall connector 按钮来执行此操作。

步骤1:在控制台中，导航到管理>计算机。

第二步：找到要卸载的计算机，然后单击以显示详细信息。

第三步：单击Uninstall Connector 按钮。 如图所示.

第四步：当要求您确认操作时，单击Uninstall。 如图所示.

第五步：您将在安全终端控制台顶部收到确认消息。 如图所示.

控制台中的连接器注册将立即消失。在本地查看信息后，连接器将立即转到卸载策略，几分钟后，连接器将从设备中完全移除。如图所示.

注意：请记住，连接器用于执行此任务的时间段可能因环境而异。

注意：请确保在整个过程中接收卸载的设备保持连接。

注意：此功能只能单独执行，即不允许成批卸载或卸载一组设备。有关此功能的详细信息，请参阅安全终端用户指南远程卸载部分中的用户指南。

使用API卸载连接器

如果您无法通过安全终端控制台卸载连接器，一个可行的选项是使用API。

安全终端API要求通过经过身份验证和授权的帐户进行访问。只有授权帐户才能向API操作提交请求。所有操作必须通过安全HTTPS连接进行通信。

注意：有关API的安全终端身份验证的详细信息，请参阅以下文章：安全终端API身份验证。

步骤1:将安全终端与SecureX集成。 如图所示.

第二步：注册SecureX API客户端 如图所示.

第三步：安全地存储凭证。 如图所示.

第四步：使用您选择的任何脚本文件程序运行examples.sh(从examples.sh检索)文件。

第五步：运行文件并输入您的凭证。如图所示.

第六步：滚动至找到“访问令牌”。复制此值，以便稍后在使用API时进行身份验证。如图所示.

注意：为创建此文档，我们使用了git.bash。思科不支持此工具，因此我们建议您联系此工具的支持人员。

步骤 7. 获得身份验证令牌后，您可以使用允许使用API的工具。

注意：为创建此文档，我们使用了Postman。思科不支持此工具，因此我们建议您联系此工具的支持人员。

步骤 8 基于API参考语法(请求连接器卸载)。使用要卸载的设备的GUID发出连接器卸载请求。

注意：可以使用以下两种简单方法获取连接器GUID：

- 在Secure Endpoint门户上，导航到管理>计算机>导航到所需计算机>显示详细信息>获取GUID。

- 打开任务栏图标>导航到“统计信息”选项卡>获取GUID。

步骤 9选择Bearer Token作为身份验证方法，并输入之前在步骤6中获得的访问令牌。如图所示.

步骤 10填写API调用的所需字段，然后单击Send按钮。等待“204：无内容”响应。如图所示.

控制台中的连接器注册将立即消失。在本地查看信息后，连接器将立即转到卸载策略，几分钟后，连接器将从设备中完全移除。如图所示.

注意：请记住，连接器用于执行此任务的时间段可能因环境而异。

注意：请确保在整个过程中接收卸载的设备保持连接。

如果上述所有实例（卸载方法）均已用完，并且您仍未成功卸载所需的连接器，您可以选择以下方法中列出的最后选用选项。

使用命令行开关卸载连接器

安装程序有内置命令行开关，允许您在终端中执行多项操作，如以下文章中所述：安全终端的命令行开关。

要卸载带命令行开关的CSE连接器，请使用以下说明。

步骤1:使用管理权限打开命令提示符。

第二步：导航到安装包所在的位置。如图所示。

第三步：键入软件包名称，然后键入要执行的命令行开关。  如图所示.

第四步： 按照向导操作，直到看到“Uninstallation Complete（卸载完成）”屏幕。 如图所示.

注意：卸载的开关必须针对安装软件包运行，而不能针对uninstall.exe

要静默并完全卸载连接器，交换机将执行以下操作：

FireAMPSetup.exe /R /S /remove 1

注意：也可以通过删除/S开关在非静默模式下执行这些操作。

要对具有口令保护的连接器执行完全卸载，交换机是：

FireAMPSetup.exe /uninstallpassword [Connector Protection Password]

作为最后手段，在需要卸载连接器的设备上运行卸载程序可以解决这一问题。

步骤1:使用管理权限打开命令提示符。

第二步：导航到安全终端连接器所在的位置。 其中，x是CSE连接器的版本。如图所示.

C:\Program Files\Cisco\AMP\x>

第三步：使用以下参数执行文件。如图所示.

uninstall.exe/full 1

第四步： 按照向导操作，直到看到“Uninstallation Complete（卸载完成）”屏幕。如图所示.

注意：如果AMP路径不存在，您必须在不指明路径的情况下运行命令，只需使用指明的参数运行命令即可。

注意：如有必要，可以运行另一个连接器的uninstaller.exe以卸载所需的连接器。

相关信息

- 安全终端用户指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems

- 安全终端API v3