目录

描述

用户影响

建议操作

实用链接

描述

2024年10月31日后，思科安全终端会将策略签名机制从SHA-1迁移到SHA-256。这会更改安全终端连接器用于验证策略设置真实性的算法。

用户影响

在2024年10月31日之后，以下安全终端连接器将无法升级策略和执行门户管理:

- 早于7.0.5的Windows连接器版本(2019年10月之前发布)

- 早于1.11.0的Mac/Linux连接器版本(2019年7月之前发布)

建议操作

要继续安全终端策略升级和门户管理，现有连接器必须在2024年10月31日之前升级到受影响的新版本。建议升级到最新的可用安全终端版本。

实用链接

思科安全终端版本说明

安全终端软件支持策略

安全终端Windows连接器操作系统兼容性

安全终端Mac连接器OS兼容性

安全终端Linux连接器操作系统兼容性