目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

完全扫描

Flash扫描

计划扫描

ScheduledFull Scan

其他扫描

故障排除

简介

本文档介绍Windows连接器的不同扫描类型。

先决条件

本文档的前提条件如下：

- Windows终结点

- 安全终端(CSE)版本v.8.0.1.21164或更高版本

- 访问安全终端控制台

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 安全终端控制台

- Windows 10终端

- 安全终端版本8.0.1.21164

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

扫描是在策略设置为debug的实验室环境中测试的。

安装时闪存扫描已通过连接器下载启用。

扫描是从安全客户端GUI和计划程序执行的。

完全扫描

此日志演示何时从CSE图形用户界面(GUI)请求完全扫描。

从用户界面扫描

此处，ScanInitiator进程开始扫描进程。

(1407343, +0 ms) Aug 23 18:06:01 [9568]: ScanInitiator::RequestScan: Attempting to start scan: dConnected: TRUE, FileName: , Options: 0, PID: 0, Type: 5

您可以看到Full Scan是GUI上触发的扫描类型，如图所示。

接下来，您有安全标识符(SID)，它是分配给此特定事件的可变长度值，此安全标识符可帮助您跟踪日志中的扫描。

发布事件

您可以通过CSE控制台将此事件与事件进行匹配。

控制台事件

接下来，在日志中，您可以看到以下内容：

发布成功

这意味着事件已成功发布到CSE云。

然后，下一步操作实际上是执行扫描：

扫描开始

您可以看到，SID是相同的，因此您处于SID流下1407343。

以下是扫描期间检测到威胁时连接器执行的步骤。

步骤1:连接器将告诉您导致检测的文件，在本示例中，该检测是由Hacksantana Trainer GLS导致的。

检测到文件

第二步：事件将发布到CSE控制台，其中包含威胁检测名称和发现该事件的路径。

检测名称

威胁事件发布

扫描完成后，您可以查看“事件查看器”，了解扫描的摘要。

事件查看器

Flash扫描

闪存扫描速度很快，需要几秒到几分钟才能完成。

在此示例中，您可以看到扫描何时开始，并且与之前一样，这次指定了一个SID，其值为2458015。

Flash扫描开始

下一步操作是将事件发布到CSE云。

扫描完成后，事件将发布到云。

扫描完成发布

可以在Windows事件查看器中看到该事件。您会发现，该信息与日志中显示的信息相同。

JSON事件

计划扫描

当涉及到计划扫描时，您必须了解一系列方面。

安排扫描后，序列号将发生变化。

此处，测试策略没有任何计划扫描。

策略序列号

如果要安排扫描，请点击编辑。

导航至Advanced Settings > Scheduled Scans.

高级设置

单击 New。

新扫描配置

选项有：

- 扫描间隔

- 扫描时间

- 扫描类型

配置扫描后，单击Add。

计划扫描配置

保存策略更改，系统将显示一个弹出窗口，确认您的更改。

弹出窗口

序列号更改

序列号更改

扫描在策略中配置，在本示例中，两个扫描是配置的扫描，一个是闪存扫描，另一个是完全扫描。

策略XML

它们将添加到HistoryDB中的调度程序。<scheduled>标记旁的字符是标识扫描的进程ID(PID)。

进程 ID

如图所示，它会排队。

扫描已排队

您可以在日志中搜索扫描，并注意扫描是否可以立即运行。如果可以，则执行扫描。

可以执行扫描

您可以看到已加载扫描的选项，并且ScanInitiator进程请求开始扫描。

然后，Process Scan::ScanThreadProcess将启动扫描。

与之前的活动相似，需要在CSE云中发布该报告。日志可以告诉您扫描的类型，在本例中为Flash。

发布计划扫描事件

您可以导航至 Event Viewer > App and Services Registries.

应用和服务日志

搜索思科安全终端，并打开云和事件。每个选项卡都为您提供不同的视图。

事件:

事件视图

云：

云视图

扫描完成后，您可以看到发布到云的事件。

扫描完成发布

计划的完全扫描

Windows事件查看器显示Event Scan Started，如图所示。

完成后，您可以比较已发布的事件。

您可以在Windows的事件查看器中看到此消息。

事件查看器

其他扫描

说到自定义扫描或rootkit扫描，您注意到的主要区别是事件查看器或日志中的扫描类型。

故障排除

计划扫描未发生时：

- 确保端点在扫描发生时可用。

- 确保在策略中安排了扫描。如果未看到它，则触发策略同步。