目录

简介

思科安全终端连接器长期支持

LTS通告

图例

企业Linux

Amazon Linux

SUSE Linux Enterprise和openSUSE Leap

Ubuntu LTS

德比安

配置连接器长期支持策略

另请参阅

简介

本文档介绍思科安全终端Linux连接器长期支持(LTS)承诺。

思科安全终端连接器长期支持

Cisco Secure Endpoint Connector LTS是Linux发行版仅接收漏洞修复和安全补丁，并且不再接收任何新功能的时间段。

连接器LTS仅支持Linux发行版上官方支持的最新内核。如果分发已进入连接器LTS，则分发供应商定义的其生命周期即将结束，客户需要将其终端更新为最新正式支持的分发版本和可用内核。在连接器LTS结束之前，客户还必须准备将其终端升级到更新的分发。

连接器LTS与分销供应商策略一致，仅支持寿命终止分销版本的最新版本；例如，连接器长期支持Enterprise Linux 7的最后一个次要版本7.9版。这符合安全终端软件支持策略:

所有操作系统上的安全终端软件支持都将与供应商发布的终止支持计划保持一致。

连接器LTS仅支持为旧版分发指定的连接器LTS版本系列中可用的最新补丁版本。例如，如果连接器LTS版本系列为1.20.X，则X必须是最大的可用补丁版本。客户应保持其连接器LTS版本更新至最新补丁版本，以继续获得支持。

在连接器LTS期限之后使用的Linux分发将失去思科安全终端的支持。对于不再受支持的Linux发行版而言，情况也是如此：

- 思科工程部将不再开发、修复、维护或测试这些分配上的安全终端连接器。

- 思科技术支持中心(TAC)将不为这些分发产品上的安全终端连接器提供支持。

- 该产品的所有支持服务均不可用，并且该产品已过时。

注意：根据客户服务合同中的条款和条件，对于具有有效服务和支持合同的客户，支持将继续提供支持的操作系统和分配。

有关基于RPM和基于Debian的兼容性，请参阅Linux系统要求和表。

LTS通告

分布

version

LTS通告

企业Linux(EL)

7

2028年6月30日结束

8

2029年5月31日开始

9

2032年5月31日开始

SUSE企业/开放式SUSE Leap

15 SP3 / 15.3

2025年12月31日结束

15 SP4 / 15.4

2026年12月31日结束

15 SP5 / 15.5

2024年12月31日开始

德比安

11

2026年6月30日结束

12

2026年6月10日开始

Ubuntu LTS

18.04

2028年4月1日结束

20.04

2025年4月2日开始

22.04

2027年4月1日开始

24.04

2029年4月25日开始

Amazon Linux

2

2026年6月30日结束

2023

2027年6月30日开始

图例

受支持

支持LTS系列版本；当前在思科安全终端连接器LTS中

不支持；超过思科安全终端连接器LTS的终点

企业Linux

Cisco Secure Endpoint Connector LTS for Enterprise Linux(EL)包括以下总代理商：

- Rocky Linux

- 阿尔玛Linux

- Red Hat Enterprise Linux(RHEL)

- Oracle Linux(RHCK)

- CentOS Linux

- Oracle Linux

用于RHEL的“维护终止支持”和“延长的生命周期终止支持”用于确定基于EL的分配的连接器LTS周期。

迪斯特罗

分销供应商

思科安全终端连接器

维护支持终止

延长生命周期支持终止

LTS结束

LTS版本系列

EL9

2032年5月31

2035年5月31日

2035年5月31日

待定

EL8

2029年5月31

2032年5月31

2032年5月31

待定

EL7

2024年6月30日

2028年6月30日

2028年6月30日

1.24.X

EL6

2020年11月30

2024年6月30日

2024年11月7日

1.20.X

Amazon Linux

请注意，Amazon Linux 2的标准支持终止和安全支持终止日期安排在同一天结束。因此，思科安全终端连接器的长期支持(LTS)也将在此日期终止。

迪斯特罗

分销供应商

思科安全终端连接器

标准支持终止

安全支持终止

LTS结束

LTS版本系列

Amazon Linux 2023

2027年6月30日

2029年6月30日

2029年6月30日

待定

Amazon Linux 2

2026年6月30日

2026年6月30日

2026年6月30日

不适用

SUSE Linux Enterprise和openSUSE Leap

迪斯特罗

version

分销供应商

思科安全终端连接器

一般支持终止

长期服务包支持终止

LTS结束

LTS版本系列

SUSE企业/Leap

15 SP6 / 15.6

待定

待定

待定

待定

15 SP5 / 15.5

2024年12月31日

2026年12月31日

2026年12月31日

1.25.X

15 SP4 / 15.4

2023年12月31日

2026年12月31日

2026年12月31日

1.24.X

15 SP3 / 15.3

2022年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

1.24.X

15 SP2 / 15.2

2021年12月31日

2024年12月31日

2024年12月31日

1.24.X

15 SP1 / 15.1

2021年1月31日

2024年1月31日

2024年1月31日

1.24.X

15 SP0 / 15.0

2019-12-31

2022年12月31日

2024年1月31日

1.24.X

Ubuntu LTS

迪斯特罗

分销供应商

思科安全终端连接器

维护和安全支持终止

扩展安全维护结束

LTS结束

LTS版本系列

Ubuntu LTS 24.04

2029年4月25日

2036年4月25日

2036年4月25日

待定

Ubuntu LTS 22.04

2027年4月1日

2032年4月9日

2032年4月9日

待定

Ubuntu LTS 20.04

2025年4月2日

2030年4月2日

2030年4月2日

待定

Ubuntu LTS 18.04

2023年5月31

2028年4月1日

2028年4月1日

1.24.X

德比安

分布

分销供应商

思科安全终端连接器

安全支持终止

LTS结束

LTS结束

LTS版本系列

德比安12

2026年6月10日

2028年6月10日

2028年6月30日

待定

Debian 11

2024年7月1日

2026年6月30日

2026年6月30日

1.24.X

Debian 10

2022年9月10日

2024年6月30日

2024年6月30日

1.24.X

配置连接器长期支持策略

如果此连接器的策略用于更高版本，则连接器将下载更新(xml)种子及每个策略同步，但是，如果更新种子用于比连接器LTS系列更高的版本，则连接器不会更新。希望避免不必要的更新种子下载的客户可以将其当前位于连接器LTS中的旧版分发放在单独的策略中，该策略的版本是该旧版分发的LTS系列中的最新版本。

如果要在连接器LTS期间继续使用旧版分发，则建议您为旧版分发创建单独的策略。有关如何使用新设置复制策略的分步说明，请参阅Cisco Secure Endpoint Connector for Linux Diagnostic Data Collection文章的“使用安全终端控制台启用调试模式”部分。编辑策略时，您将采取几个不同的步骤：

1. 在Edit Policy页面上，选择Product Updates选项卡。

2. 从产品版本(Product Version)下拉列表中，选择连接器LTS版本系列中与旧版分发相对应的最新产品版本。

另请参阅

- 用于Linux诊断数据收集的思科安全终端连接器

- 安全终端软件支持策略

- 验证安全终端Linux连接器操作系统兼容性