目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

停止隔离

从控制台停止隔离会话

从命令行停止隔离会话

恢复故障排除

Mac恢复：

Windows恢复：

从命令行恢复隔离方法

不使用命令行的恢复隔离方法

验证

相关信息

简介

本文档介绍使用从隔离模式安装的安全终端连接器恢复终端的流程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 安全终端连接器

- 安全终端控制台

- 终端隔离功能

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 安全终端控制台版本v5.4.2021092321

- 安全终端Windows连接器版本7.4.5.20701

- 安全终端Mac连接版本v1.21.0

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

在终端设备处于此状态且无法禁用隔离模式的情况下，本文档中介绍的过程会很有用。

终端隔离功能可以阻止计算机上的网络活动（IN和OUT），以防止数据泄露和恶意软件传播等威胁。其网址为：

- 支持7.0.5及更高版本的Windows连接器的64位版本

- 支持Mac连接器版本1.21.0及更高版本的Mac版本。

终端隔离会话不会影响连接器与思科云之间的通信。您的终端具有和会话之前相同的保护和可视性级别。您可以配置IP隔离允许地址列表，以避免在活动终端隔离会话处于活动状态时连接器阻塞有问题的IP地址。您可以在此处查看有关终端隔离功能的更多详细信息。

停止隔离

一旦要在计算机上停止终端隔离，请通过安全终端控制台或命令行执行以下快速步骤。

从控制台停止隔离会话

停止隔离会话并将所有网络流量恢复到终端。

步骤1:在控制台中，导航到管理>计算机。

第二步：找到要停止隔离的计算机，然后单击以显示详细信息。

第三步：单击Stop Isolation按钮，如图所示。

第四步：输入有关停止终端上的隔离功能的原因的注释。

从命令行停止隔离会话

如果隔离终端失去与思科云的连接，并且您无法从控制台停止隔离会话。在这些情况下，您可以使用解锁代码从命令行在本地停止会话。

步骤1:在控制台中，导航到管理>计算机。

第二步：找到要停止隔离的计算机，然后单击以显示详细信息。

第三步：请注意解锁代码，如图所示。

第四步：如果导航到帐户>审核日志，也可以找到解锁代码，如图所示。

第五步： 在隔离的计算机上，以管理员权限打开命令提示符。

第六步： 导航到安装连接器的目录

Windows: C:\Program Files\Cisco\AMP\[版本号]

Mac:/opt/cisco/amp

步骤 7.运行stop命令

Windows: sfc.exe -n [unlock code]

Mac: ampcli isolate stop [unlock code]

注意：如果解锁代码输入错误5次，则必须在等待30分钟后再尝试再次解锁。

恢复故障排除

如果您用尽所有途径，但仍无法从安全终端控制台或本地使用解锁代码恢复孤立的终端；您可以使用紧急恢复方法恢复孤立的终端。

Mac恢复：

删除隔离配置并重新启动安全终端服务

sudo rm /Library/Application\ Support/Cisco/Secure\ Endpoint/endpoint_isolation.xml

sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.cisco.amp.daemon.plist

sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.cisco.amp.daemon.plist

Windows恢复：

从命令行恢复隔离方法

如果终端设备被隔离粘滞，且无法通过安全终端控制台或解锁代码禁用隔离，请执行以下步骤。

步骤1:通过连接器用户界面或Windows服务停止连接器服务。

第二步：找到安全终端连接器服务并停止该服务。

第三步：在隔离的计算机上，以管理员权限打开命令提示符。

第四步：运行命令reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "unlock_code" /f，如图所示。

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Immunet Protect" /v "unlock_code" /f

第五步：消息The operation completed successfully表示操作已完成。（如果显示另一条消息，如“Error: Access is denied”，则需要在运行命令之前停止安全终端连接器服务）。

第六步：启动安全终端连接器服务。

提示：如果无法从连接器用户界面或Windows服务停止安全终端连接器服务，则可以执行安全启动。

在隔离终端上，导航到System Configuration > Boot > Boot options，然后选择Safe boot，如映像所示。

不使用命令行的恢复隔离方法

如果终端设备被隔离卡住，并且无法通过安全终端控制台或解锁代码禁用隔离，或者即使您无法使用命令行也无法禁用隔离，请执行以下步骤：

步骤1:通过连接器用户界面或Windows服务停止连接器服务。

第二步：导航到安装连接器的目录(C:\Program Files\Cisco\AMP\)，然后删除文件jobs.db，如图所示。

3.重新启动计算机。

此外，如果在控制台中看到Isolation事件，则可以导航到Error Details以查看错误代码及其说明，如图所示。

验证

为了验证终端已恢复隔离或不再隔离，您可以看到“安全终端”连接器用户界面将“隔离”状态显示为未隔离，如图所示。

在安全终端控制台中，如果导航到管理>计算机，然后找到有问题的计算机，则可以单击以显示详细信息。隔离状态显示Not Isolated，如图所示。

相关信息

- 安全终端用户指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems