目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

检查当前的系统区域设置

配置系统区域设置

验证GUI语言

故障排除

简介

本文档介绍如何更改安全终端GUI的语言。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Secure Endpoint

- Windows操作系统

使用的组件

- 安全终端8.0.1

- Windows 10 21H2

- Windows 11 21H2

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

引入安全客户端(安全终端8)后，可以使用下列语言之一显示GUI（列表可能会有所更改，请验证受支持语言的版本说明）：

· 捷克语

· 荷兰语

· 法语

· 德语

· 匈牙利语

· 意大利语

· 日语

· 韩语

· 波兰语

· 葡萄牙语

· 俄语

· 简体汉语

· 西班牙语

· 繁体中文

检查当前的系统区域设置

检查Windows中的系统区域设置。打开运行应用程序并执行msinfo32以打开系统信息：

在System Information（系统信息）窗口中，您可以看到System Summary > Locale下的System Locale:

安全终端UI以英文显示：

配置系统区域设置

要更改安全终端语言，我们需要更改系统区域设置。同样的过程也适用于Windows 10和Windows 11。

可以在控制面板>区域>管理>更改系统区域设置中执行此操作

注意：更改系统区域设置需要重新启动。

验证GUI语言

此示例说明将System Locale更改为German后会发生什么情况：

重新启动后，我们将验证System Information:

我们还会检查安全终端的GUI:

现在您可以看到，GUI以德语显示。

故障排除

必须了解安全终端UI语言是根据系统区域设置设置的。新Windows设置中的语言或区域设置不会更改安全终端UI的语言：

Windows 11:

Windows 10: