目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

使用安全终端配置IP允许/阻止列表

什么是IP允许/阻止列表？

IP地址示例

什么是IP允许列表？

什么是IP阻止列表？

什么是隔离IP允许列表？

创建IP允许/阻止列表

其他配置示例

简介

本文档介绍思科安全终端中的IP允许/阻止功能。

先决条件

要求

思科建议您有权访问思科安全终端门户。

使用的组件

本文档中的信息基于Secure Endpoint console。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

使用安全终端配置IP允许/阻止列表

什么是IP允许/阻止列表？

IP块和允许列表与设备流关联一起使用，用于定义自定义IP地址检测。创建列表后，可以在策略中定义这些列表，以除思科情报源之外或单独使用它们。 这些列表可以定义为使用单个IP地址、CIDR块或IP地址和端口组合。当您提交列表时，会在后端合并冗余地址。

IP地址示例

如果将这些条目添加到列表：

- 192.0.2.0/24

- 192.0.2.15

- 192.0.2.135

- 192.0.2.200

列表的净结果为：

- 192.0.2.0/24

但是，如果还包括端口，结果会有所不同：

- 192.0.2.0/24

- 192.0.2.15:80

- 192.0.2.135

- 192.0.2.200

列表的净结果为：

- 192.0.2.0/24

- 192.0.2.15:80

什么是IP允许列表？

通过IP允许列表，可以指定您不想检测的IP地址。您的IP允许列表中的条目会在IP阻止列表和思科情报源中创建覆盖。您可以选择添加单个IP地址、整个CIDR块，或者使用端口号指定IP地址。

什么是IP阻止列表？

通过IP阻止列表，您可以指定任何计算机连接到它们时想要检测的IP地址。您可以选择添加单个IP地址、整个CIDR块，或者使用端口号指定IP地址。当计算机连接到您列表中的IP地址时，采取的操作取决于您在策略的“网络”部分中指定的内容。

什么是隔离IP允许列表？

Isolation IP allow列表指定在隔离期间未被阻止的IP地址。  隔离IP允许列表与隔离IP允许列表中的IP允许列表不同，因为隔离IP允许列表不支持规则中的端口号。

创建IP允许/阻止列表

步骤1:要创建IP列表，请导航至Secure Endpoint门户中的Outbreak Control，然后单击IP Block & Allow Lists选项，如图所示。

IP阻止和允许列表

第二步：选择Create IP List功能，如图所示。

创建IP列表

第三步：系统随即会显示“新建IP列表”页面。输入新列表的名称和说明，然后从List Type下拉列表中选择Allow、Block或IsolationAllow，如图所示。

IP列表配置

第四步：您可以输入每行一个IP地址或CIDR块。您可以选择输入IP地址：

- 您可以单击Add Row添加单个行。

- 如果选择Add Multiple Rows，您还可以快速添加多个IP地址和CIDR块。

- 然后，您可以在对话框中输入或粘贴IP地址和CIDR块列表，然后在完成时单击Add Rows。

- 您还可以上传包含以换行符分隔的IP地址和CIDR块的CSV文件。要上传文件，

单击Upload，然后单击Browse选择CSV文件，然后单击Upload。对于列表类型，选择是希望此列表为允许列表、阻止列表还是隔离允许。

第五步：完成后，保存IP地址列表配置。

其他配置示例

要将端口添加到阻止或允许列表（不考虑IP地址），可以向相应的列表中添加两个条目，其中XX是要阻止的端口号：

- 0.0.0.1/1:XX

- 128.0.0.1/1:XX

注意：上传的IP列表最多可包含100,000行或最大大小为2 MB。当前仅支持IPv4地址。