目录

思科安全终端Mac连接器品牌更新（以前称为面向终端的AMP）

目录结构

文件名

捆绑包ID/MDM

思科安全终端Mac连接器品牌更新（以前称为面向终端的AMP）

使用思科安全终端Mac连接器版本1.18.0，“面向终端的AMP”标签已替换为“思科安全终端”。

本文将概述重新品牌更改。具体而言，管理员可能需要考虑有关其连接器部署和基础设施的更改。

目录结构

- 应用目录已从“/应用/面向终端的思科AMP”重命名为“/应用/思科安全终端”。

- “/Applications/Cisco安全终端”下的子目录与旧连接器版本保持相同。

- 菜单栏应用名称现在为“安全终端连接器”。

- 应用支持目录“/库/应用支持/面向终端的思科/AMP连接器”仍然保留，并且还可以通过新的symlink“/库/应用支持/思科/安全终端”访问。

- “/opt/cisco/amp/”目录保持不变。

- 安装包.dmg文件的装载名称保持不变。例如'/卷/ampac_connector'。

文件名

- 卸载软件包现在命名为“Uninstall Secure Endpoint Connector.pkg”。

- 通过命令行或支持工具生成的支持包将保留名为“AMP_Support_*.zip”。支持包内的所有文件名将保持不变。

- 连接器可执行程序(例如ampdaemon)在其名称中保持不变。

- 连接器日志文件(例如ampdaemon.log)在其名称中保持不变。

- 连接器日志现在将在服务启动时将应用名称指定为“思科安全终端连接器”，而不是“面向终端的AMP连接器”。

捆绑包ID/MDM

- 连接器使用的系统扩展已重命名。安全扩展现在为“安全终端文件监控器”，网络扩展现在为“思科安全终端过滤器”。

- 连接器用于系统扩展的捆绑包ID保持不变。

- 如果之前在主机上手动或通过MDM在升级之前已批准/允许系统扩展，则连接器的现有安装（即从旧连接器版本升级到1.18.0或更高版本）可能看不到新扩展名。

- 在升级到1.18.0或更高版本时，现有MDM配置文件将继续按预期工作。无需更改配置。