目录

简介

先决条件

使用的组件

在继续集成之前进行验证检查

步骤

配置安全终端私有云

配置安全网络设备

配置思科安全邮件

从安全网络和邮件获取AMP日志的步骤

测试安全网络设备和安全终端私有云之间的集成。

SWA访问日志

SWA AMP日志

简介

本文档介绍将安全终端私有云与安全网络设备(SWA)和安全邮件网关(ESA)集成所需的步骤。

先决条件

Cisco 建议您了解以下主题：

- 安全终端AMP虚拟私有云

- 安全Web设备(SWA)

- 安全邮件网关

使用的组件

SWA（安全Web设备） 15.0.0-322

AMP虚拟私有云4.1.0_202311092226

安全电子邮件网关14.2.0-620

注意：该文档对所有相关产品的物理和虚拟变体均有效。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

在继续集成之前进行验证检查

1. 验证是否 Secure Endpoint Private Cloud/SWA/Secure Email Gateway 具有所需的许可证。您可以验证功能密钥 SWA/Secure Email 或检查智能许可证是否已启用。

2. 如果您计划检查HTTPS流量，则必须在SWA上启用HTTPS代理。您需要解密HTTPS流量才能执行任何文件信誉检查。

3. 必须配置AMP私有云/虚拟私有云设备和所有必要的证书。请参阅VPC证书指南进行验证。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/amp-virtual-private-cloud-appliance/214326-how-to-generate-and-add-certificates-tha.html

4. 产品的所有主机名都必须是DNS可解析的。这是为了避免在集成期间出现任何连接问题或证书问题。在安全终端私有云上，Eth0接口用于管理员访问，并且Eth1必须能够与集成设备连接。

步骤

配置安全终端私有云

1. 登录到Secure Endpoint VPC admin portal。

2. 转至“Configuration” > “Services” > “Disposition Server” > Copy the disposition server hostname（也可以从第三步获取）。

3. 导航到“Integrations” > “Web Security Appliance”。

4. 立即下载.“Disposition Server Public Key” & “Appliance Certificate Root”

5. 导航到“Integrations” > “Email Security Appliance”。

6. 选择ESA版本并下载“Disposition Server Public Key”和“Appliance Certificate Root”。

7. 请保证证书和密钥均安全。稍后必须将此邮件上传到SWA/安全邮件。

配置安全网络设备

1. 导航至 SWA GUI > “Security Services” > “Anti-Malware and Reputation” > Edit Global Settings

2. 在“Secure Endpoint Services”部分，您可以看到选项“Enable File Reputation Filtering”，并且“Check”此选项显示新字段“Advanced”

3. 在文件信誉服务器中选择“私有云”。

4. 将私有云安全状态服务器主机名提供为“Server”。

5. 上传您之前下载的公钥。点击“上传文件”(Upload Files)。

6. 可以选择上传证书颁发机构。从下拉菜单中选择“使用上传的证书颁发机构”(Use Uploaded Certificate Authority)并上传您之前下载的CA证书。

7. 提交更改

8. 提交更改

配置思科安全邮件

1. 导航至 Secure Email GUI > Security Services” > “File Reputation and Analysis” > Edit Global Settings > “Enable” or “Edit Global Settings”

2. 在文件信誉服务器中选择“私有云”

3. 将私有云安全评估服务器的主机名提供为“服务器”。

4. 上传我们之前下载的公钥。点击“上传文件”(Upload Files)。

5. 上传证书颁发机构。从下拉菜单中选择“使用上传的证书颁发机构”(Use Uploaded Certificate Authority)并上传您之前下载的CA证书。

6. 提交更改

7. 确认更改

注意：思科安全网络设备和思科安全邮件网关基于AsyncOS，并且在初始化文件信誉时共享几乎相同的日志。可以在安全网络设备或安全邮件网关AMP日志中观察AMP日志（两台设备中的类似日志）。这仅表示服务已在SWA和安全邮件网关上初始化。它并不表示连接完全成功。如果存在任何连接或证书问题，则在“File Reputation initialized”（文件信誉已初始化）消息后您会看到错误。大多数情况下，它表示“Unreachable error”或“certificate Invalid”错误。

从安全网络和邮件获取AMP日志的步骤

1. 登录到SWA/安全邮件网关CLI并键入命令 "grep"

2. 选择 "amp" or "amp_logs"

3. 保留所有其他字段原样，然后键入“Y”以跟踪日志。跟踪日志以显示实时事件。如果您正在查找旧事件，则可以在“正则表达式”中键入日期

测试安全网络设备和安全终端私有云之间的集成。

没有直接选项可用于从SWA测试连接。您必须检查日志或警报，以验证是否存在任何问题。

为简单起见，我们测试的是HTTP URL而不是HTTPS。请注意，您需要对HTTPS流量进行解密，以进行任何文件信誉检查。

配置在SWA访问策略中完成，并强制执行AMP扫描。

注意：请查看SWA用户指南，了解如何在Cisco Secure Web设备上配置策略。

试图通过思科安全网络设备从互联网下载恶意文件“Bombermania.exe.zip”。日志显示恶意文件已被阻止。

SWA访问日志

可以通过以下步骤获取访问日志。

1. 登录SWA并键入命令 "grep"

2. 选择 "accesslogs"

3. 如果要添加任何“正则表达式”，如客户端IP，请予以说明。

4. 键入“Y”跟踪日志

1708320236.640 61255 10.106.37.205 TCP_DENIED/403 2555785 GET http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/830757/21908425/1360688016967/Bombermania.exe.zip?token=gsFKIOFLQbWWyjXwi%2Bpg3ljkRwQ%3D - DEFAULT_PARENT/bgl11-lab-wsa-2.cisco.com application/zip BLOCK_AMP_RESP_12-AP.Users-ID.Users-NONE-NONE-NONE-DefaultGroup-NONE <"IW_comp"，3.7,1，"-"，-，-，-，-，-，-，1"-"-"，" -"，"-"，-，-，"IW_comp"，-，"AMP高风险"，"计算机和互联网"，"-"，"未知"，"未知"，"-"，"-"，333.79,0，-"-"，"-"-"，37，"Win.Ransomware.Protected：：Trojan.Agent.talos"，0,0，"Bombermania.exe.zip"，"46ee42fb79a161 3763e8e34a047018bd16d8572f8d31c2cdecae3d2e7a57a8"，3，-，"-"，-，-> -

TCP_DENIED/403 —> SWA拒绝此HTTP GET请求。

BLOCK_AMP_RESP —>由于AMP响应，HTTP GET请求被阻止。

Win.Ransomware.Protected：：Trojan.Agent.talos —>威胁名称

Bombermania.exe.zip —>我们尝试下载的文件名

46ee42fb79a161bf3763e8e34a047018bd16d8572f8d31c2cdecae3d2e7a57a8 —>文件的SHA值

SWA AMP日志

使用这些步骤可以获取AMP日志。

1. 登录SWA并键入命令 "grep"

2. 选择 "amp_logs"

3. 保留所有其他字段原样，然后键入“Y”以跟踪日志。跟踪日志以显示实时事件。如果您正在查找旧事件，则可以在“正则表达式”中键入日期

“verdict_from”：“云”对于私有云和公共云而言，这似乎是一样的。不要将其混淆为公共云的判定。

2024年2月19日星期一10:53:56调试：调整后的裁决- {'category'： 'amp'， 'spyname'： 'Win.Ransomware.Protected：：Trojan.Agent.talos'， 'original_verdict'： 'MALICIOUS'， 'analysis_status'： 18， 'verdict_num'： 3， 'analysis_score'： 0， 'uploaded'： False， 'file_name'： 'Bombermania.exe.zip'， 'verdict_source'：None， 'Extract_verdict_verdict_verdict'： 、“verdict_from”：“Cloud”，“analysis_action”： 2，“file_type”：“application/zip”，“score”： 0，“upload_reason”：“File type is not configured for sandboxing”，“sha256”：“46ee42fb79a1 61bf3763e8e34a047018bd16d8572f8d31c2cdecae3d2e7a57a8'， 'verdict_str'： 'MALICIOUS'， 'malicious_child'： None}

安全终端私有云事件日志

事件日志位于 /data/cloud/log

您可以使用SHA256或使用SWA的“文件信誉客户端ID”(File Reputation Client ID)搜索事件。“文件信誉客户端ID”(File Reputation Client ID)存在于SWA的AMP配置页面中。

pv -协议版本，3表示TCP

ip -请忽略此字段，因为无法保证此字段指示执行信誉查询的客户端的实际IP地址

uu - WSA/ESA中的文件信誉客户端ID

SHA256 -文件的SHA256

dn -检测名称

n - 1（如果AMP之前从未发现文件哈希），否则为0。

rd -响应性质。此处3表示DISP_MALICIOUS

1 DISP_UNKNOWN文件性质未知。

2 DISP_CLEAN认为该文件是良性的。

3 DISP_MALICIOUS认为该文件是恶意的。

7 DISP_UNSEEN文件性质未知，这是我们第一次看到该文件。

13 DISP_BLOCK文件不能执行。

14 DISP_IGNORE XXX

15 DISP_CLEAN_PARENT认为该文件是良性的，因此它创建的任何恶意文件都必须被视为未知文件。

16 DISP_CLEAN_NFM认为文件是良性的，但客户端必须监控其网络流量。

测试安全邮件和AMP私有云之间的集成

没有直接选项可用于测试来自安全邮件网关的连接。您必须检查日志或警报，以验证是否存在任何问题。

在安全邮件传入邮件策略中完成配置以实施AMP扫描。

已使用非恶意文件测试ESA。这是CSV文件。

Secure Email mail_logs

安全邮件AMP日志

2024年2月20日星期二11:57:01 2024信息：从云端接收的文件信誉查询响应。文件名=培训详细信息.csv，MID = 660，性质=文件未知，恶意软件=无，分析分数= 0，sha256 = 90381c261f8be3e933071dab96647358c461f6834c8ca0014d8e40dec4f19dbe，upload_action =建议发送文件进行分析， verdict_source = AMP，suspected_categories = None

安全终端私有云事件日志

{"pv"：3，"ip"："10.106.72.238"，"si"：0，"ti"：14，"tv"：6，"qt"：42，"pr"：1，"ets"：1708410419，"ts"：1708410366，"tsns"：299129395，"uu"："cb1b31fc-9277-4008-a396-6cd486ecc621"，"ai"：1，"aptus" 295，"ptus"：2429102，"spero"：{"h"："00"，"fa"：0，"fs"：0，"ft"：0，"hd"：1}，"sha256"：{"h"："90381C261F8BE3E933071DAB96647358C461F6834C8CA0014D8E40DEC4F19DBE" fa"：0，"fs"：0，"ft"：0，"hd"：1}，"hord"：[32,4]，"rd"：1，"ra"：1，"n"：0}

rd - 1 DISP_UNKNOWN。文件性质未知。

已观察到的导致集成失败的常见问题

1. 在SWA或安全邮件中选择错误的“路由表”。集成设备必须能够与AMP私有云Eth1接口通信。

2. VPC主机名在SWA或安全邮件中无法进行DNS解析，从而导致连接建立失败。

3. VPC处置证书中的CN（通用名称）必须与VPC主机名以及SWA和安全邮件网关中提到的主机名匹配。

4. 不支持使用私有云和云文件分析。如果使用的是内部设备，则文件分析和信誉必须是内部服务器。

5. 确保AMP私有云与SWA、安全邮件之间不存在时间同步问题。

6. SWA DVS引擎对象扫描限制默认为32 MB。如果要扫描较大的文件，请调整此设置。请注意，它是一个全局设置，会影响所有扫描引擎，如Webroot、Sophos等。