目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

行为

建议

关系信息

简介

本文档介绍在Cisco Secure Email和Web Manager上使用deletedb命令的影响。

先决条件

要求

Cisco建议您了解这些主题。

- 思科安全电子邮件(ESA)

- 思科安全Web设备(WSA)

- 思科安全邮件和网络管理器(SMA)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科安全邮件和网络管理器(SMA)16.0.1

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

SMA/SEWM上的deletedb CLI命令用于清除和重新初始化消息跟踪和报告数据库。Cisco TAC建议谨慎使用此命令，通常在不需要保留数据、清除活动期间或排除数据库故障时。

行为

当SMA与ESA和WSA集成，同时启用集中报告和网络跟踪服务时，通过在SMA上导航到diagnostic > reporting > deletedb执行cli命令deletedb可删除ESA报告和WSA Web跟踪数据。

建议

1. 评估并确定需要运行deletedb以便报告服务以释放SMA上的磁盘空间。

2. 验证SMA是否已启用与邮件报告和网络跟踪服务集成的ESA和WSA。

3. 在这种情况下请勿执行deletedb。请联系Cisco TAC获取有关逐个删除ESA报告或WSA Web跟踪文件的帮助。

关系信息

Cisco Secure Email and Web Manager用户指南

思科技术支持和下载