目录

简介

概述

先决条件

配置Microsoft 365(O 365)

在Microsoft Exchange Online中启用隔离通知

创建邮件流规则

配置思科安全邮件

验证

简介

本文档介绍将思科安全邮件(CES)与Microsoft 365隔离集成所需的配置步骤。

概述

在现代邮件基础设施中，通常实施多个安全层，导致邮件被不同系统隔离。为了简化用户体验并提高通知一致性，将隔离管理集中到单一平台中是很有益的。本指南说明如何将Cisco CES识别的不需要的邮件（如垃圾邮件和灰色邮件）重定向到Microsoft 365用户隔离区。

先决条件

要完成此配置，请确保您具有以下配置：

1. 思科安全邮件网关中的活动租户

2. Microsoft Exchange online中的活动租户。

3. 访问Microsoft 365(O365)服务

4. Microsoft 365 Defender许可证（配置隔离策略和通知时需要）

配置Microsoft 365(O 365)

首先设置Microsoft 365以接收和管理隔离的邮件。

在Microsoft Exchange Online中启用隔离通知

您可以参阅官方Microsoft文档来配置隔离邮件的用户通知：

Microsoft隔离通知配置

创建邮件流规则

通知处于活动状态后，请配置一条规则，将思科安全邮件网关标记的邮件重定向到Microsoft的托管隔离区。

1. 打开Microsoft Exchange管理中心。

2. 从左侧菜单中，转到Mail Flow → Rules。

3. 单击Add a rule，然后选择Create a new rule。

4. 将规则名称设置为：CSE隔离规则。

5. 在Apply this rule if下，选择The message header，然后选择matches text patterns。

6. 在报头名称中，输入：X-CSE-Quarantine，并将值设置为匹配：对。

7. 在Do the following下，选择Redirect the message to，然后选择Hosted Quarantine。

8. 保存配置。

9. 保存后，确保规则已启用。

在图片中，您可以看到规则的外观。

Microsoft规则

配置思科安全邮件

在Cisco CES中，您可以添加自定义信头(X-CSE-Quarantine:true)指向要重定向到Microsoft隔离区的任何邮件。

CES中的任何内容过滤器或引擎都可以标记这些邮件。在本例中，我们将其配置为可疑垃圾邮件。

1. 打开Cisco Secure Email Management Console。

2. 转到Mail Policies → Incoming Mail Policies。

3. 编辑要修改的策略(例如，选择默认策略)。

4. 点击所选策略的垃圾邮件设置。

5. 在Suspect Spam下，将操作从Quarantine更改为Deliver。

6. 单击Advanced并添加自定义信头：

- 报头名称:X-CSE-Quarantine

- 值：true（与Microsoft规则中使用的值相同）

7. 单击Submit，然后单击Commit Changes以应用配置。

在图片中，您可以看到配置的外观。

CES配置

验证

从此以后，思科CES识别为潜在垃圾邮件的电子邮件将使用自定义信头进行标记。Microsoft 365检测到此标记并将邮件重定向到用户隔离区。

用户将¡根据Microsoft 365配置接收隔离通知。