目录

简介

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍如何解决错误Invalid URL 'https:///v1/clouds': No host provided after the Secure Email Gateway upgrade to 15 release。

问题

无效的URL“https:///v1/clouds': No host provided”错误出现在Secure Email Gateway升级到15版本后。

解决方案

在以下情况下出现该错误：

1.如果安全邮件网关15版本中加载了来自14版本的旧配置文件

2.如果文件信誉服务器无法访问。

为了缓解第二种情况，您需要根据文件信誉设置的区域，允许防火墙中的下一个端口。如果您的配置意味着使用代理，则文件信誉服务器需要可从代理访问，如图所示。

相关信息

- 思科安全邮件网关AsyncOS 15.0用户指南 — GD（通用部署）

- CSCwh30285 — 升级到版本15后，在某些特定网络条件下，AMP可能无法运行