目录

简介

先决条件

使用的组件

概述

配置

Web界面设置

命令行界面设置

验证

相关信息

简介

本文档介绍思科安全邮件网关(SEG)的按策略集成的威胁扫描程序(TS)的服务和配置。

先决条件

需要了解SEG常规设置和配置。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- 思科安全邮件网关(SEG) AsyncOS 15.5.1及更高版本。

- 灰色邮件服务。

- 反垃圾邮件服务。

- 传入邮件策略。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

概述

威胁扫描(TS)是灰色邮件服务新激活的子组件，已与AntiSpam CASE集成，可提供更有效的反垃圾邮件检测。

激活灰色邮件服务后，在每个传入邮件策略AntiSpam设置内，启用威胁扫描器的选项会变为活动状态。启用TS后，TS将改善整体反垃圾邮件检测，重点关注HTML走私检测：

- HTML解析和恶意脚本检测

- URL解析和重定向检测

反垃圾邮件CASE引擎控制这两种服务，即管理更新和垃圾邮件判定。

TS在每个传入邮件策略反垃圾邮件设置中有可见的启用/禁用设置。

TS影响判定，增加最终反垃圾邮件案例判定的权重。

配置

配置包括两个操作：启用灰色邮件检测和启用传入邮件策略中的TS。

- 必须启用灰色邮件全局服务才能激活TS。

- 全局启用灰色邮件后，入站邮件策略“反垃圾邮件”(Anti-spam)选项“启用威胁扫描程序”(Enable Threat Scanner)将变为可用。

Web界面设置

要在WebUIl中启用灰色邮件，请执行以下操作：

- 导航到安全服务

- IMS和灰色邮件

- 灰色邮件全局设置

- 编辑灰色邮件设置。

- 选择选项以启用灰色邮件检测。

- 提交并确认更改，以完成操作。

设置前的视图

启用灰色邮件后，威胁扫描程序选择框可用于每个传入邮件策略。

要在WebUI中启用威胁扫描程序，请执行以下操作：

- 导航至“邮件策略”(Mail Policies)

- 传入邮件策略

- 选择所需的邮件策略

- 选择Anti-Spam。

- 配置页面顶部显示了用于启用威胁扫描程序的复选框选项。

- 提交并确认更改，以完成配置

反垃圾邮件中的威胁扫描程序选项

命令行界面设置

使用CLI命令启用灰色邮件服务。

- imsandgraymailconfig

- 灰色邮件

- 设置

- 是否要使用灰色邮件检测？[Y] >

- 是否要启用灰色邮件引擎的自动更新？[Y]>

- 完成其余提示以返回主机提示符。

- 提交+添加所需的注释>按“Return”键完成操作。

从CLI启用或禁用策略中的威胁扫描程序。

- CLI> policyconfig

是否要配置传入邮件策略、传出邮件策略或匹配信头优先级？

1. 传入邮件策略

2. 外发邮件策略

3. 匹配报头优先级

[1]> 1

传入邮件策略配置

1. 北1

2. BLOCKED_LIST

3. ALLOW_LIST

4. 允许_欺骗

5. 默认

输入要编辑的条目的名称或编号：

[]> 1

选择要执行的操作：

- NAME -更改策略名称

- 新建-添加新策略成员行

- 删除-删除策略成员行

- PRINT -打印策略成员行

- 反垃圾邮件-修改反垃圾邮件策略

- 防病毒-修改防病毒策略

- 病毒爆发-修改病毒爆发过滤器策略

- 高级恶意软件-修改高级恶意软件防护策略

- 灰色邮件-修改灰色邮件策略

- THREATDEFENSECONNECTOR -修改威胁防御连接器

- 过滤器-修改过滤器

[]>反垃圾邮件

选择要执行的操作：

- DISABLE -禁用反垃圾邮件策略（禁用所有策略相关操作）

- 启用-启用反垃圾邮件策略

[]>启用

开始反垃圾邮件配置

是否要对此策略使用智能多重扫描？[N]>

是否要在此策略中使用IronPort反垃圾邮件？[Y]>

某些邮件被明确标识为垃圾邮件。某些消息是

识别为可疑垃圾邮件。您可以设置IronPort反垃圾邮件疑似垃圾邮件

低于阈值。

配置选项适用于POSITIVELY IDENTIFIED AS消息

垃圾邮件：

是否要启用对威胁扫描程序裁决的特殊处理？[N]>是

继续选择菜单以完成邮件策略选择，然后按“返回键”接受每个选择的默认操作。

使用命令完成保存。

- 提交+添加所需的注释>按“Return”键完成操作。

验证

如何阅读和解释日志。

Threat Scanner的邮件日志记录仅提供临时裁决，而CASE提供最终裁决。

邮件日志显示了两种不同的正常与已判定威胁扫描程序判定的判定

- 如果威胁扫描程序临时判定是正常的，则日志的显示方式与这些示例类似。

- 信息：临时灰色邮件裁决- LEGIT (0) <正常邮件>

- 信息：临时灰色邮件裁决- MCE (11) <其他电子邮件活动>

- 如果威胁扫描程序临时判定有罪，则日志的显示方式与这些示例类似。

- 信息：临时ThreatScanner裁决-网络钓鱼(101)

- 信息：临时ThreatScanner裁决-病毒(2)

邮件日志示例：威胁扫描程序清除裁决使用不同的措辞：灰色邮件裁决。

Wed Jan 31 08:19:32 2024 Info: MID 3189755 interim graymail verdict - LEGIT (0) <Clean message>

Wed Jan 31 08:19:33 2024 Info: MID 3189755 interim verdict using engine: CASE negative

Wed Jan 31 08:19:33 2024 Info: MID 3189755 using engine: CASE spam negative

邮件跟踪不显示威胁扫描程序日志条目，仅显示CASE：最终裁决。

这些威胁扫描程序(TS)样本提供了4种判定方案。

注意：“网络钓鱼”和“病毒”的TS类别是唯一能够增加案例判定权重的检测

邮件日志示例：存在网络钓鱼TS定罪和反垃圾邮件定罪

Thu Jan 25 09:05:23 2024 Info: MID 3057397 interim ThreatScanner verdict - PHISHING (101) <Message detected as phishing either by heuristic analysis or by detecting the link as fraudulent>

Thu Jan 25 09:05:23 2024 Info: MID 3057397 interim verdict using engine: CASE spam positive

Thu Jan 25 09:05:23 2024 Info: MID 3057397 using engine: CASE spam positive

Thu Jan 25 09:05:23 2024 Info: Message aborted MID 3057397 Dropped by CASE

跟踪示例：不存在网络钓鱼TS定罪且存在CASE定罪。

网络钓鱼TS被定罪和反垃圾邮件被定罪的跟踪

邮件日志示例：存在网络钓鱼TS定罪和AntiSpam否定。

Thu Jan 25 09:05:47 2024 Info: MID 3057413 interim ThreatScanner verdict - PHISHING (101) <Message detected as phishing either by heuristic analysis or by detecting the link as fraudulent>

Thu Jan 25 09:05:47 2024 Info: MID 3057413 interim verdict using engine: CASE spam negative

Thu Jan 25 09:05:47 2024 Info: MID 3057413 using engine: CASE spam negative

跟踪示例：存在网络钓鱼TS判定和AntiSpam阴性。

邮件日志示例：邮件日志的VIRUS TS Conviction和AntiSpam Conviction示例。

Thu Jan 25 13:37:16 2024 Info: MID 3066060 interim ThreatScanner verdict - VIRUS (2) <Virus detected by ThreatScanner engine>

Thu Jan 25 13:37:16 2024 Info: MID 3066060 interim verdict using engine: CASE spam positive

Thu Jan 25 13:37:16 2024 Info: MID 3066060 using engine: CASE spam positive

Thu Jan 25 13:37:16 2024 Info: Message aborted MID 3066060 Dropped by CASE

跟踪示例：未发现病毒TS判定，且存在反垃圾邮件判定。

邮件日志示例：病毒TS判定和AntiSpam Negative均存在。

Jan 23 21:38:57 2024 Info: MID 3013692 interim ThreatScanner verdict - VIRUS (2) <Virus detected by ThreatScanner engine>

Jan 23 21:38:58 2024 Info: MID 3013692 interim verdict using engine: CASE spam negative

Jan 23 21:38:58 2024 Info: MID 3013692 using engine: CASE spam negative

跟踪示例：未发现病毒TS判定，且存在反垃圾邮件阴性。

灰色邮件日志包含威胁扫描程序判定以及用于TALOS分析的支持内容（如果出现误报质询）。

威胁扫描程序原始结果的存在导致Graymail日志记录更快速地回滚。为了解决此行为，已对灰色邮件日志进行了SEG修改。

- AsyncOS 15.5将灰色邮件日志文件的默认日志订阅设置为20，以提高日志保留率。

- 如果在升级时设置大于20，则日志文件设置不会更改。

- 入站灰色邮件临时判定邮件在“信息级别”显示完整扫描原始结果。

- 所有其他邮件的灰色邮件扫描结果显示在调试级别。

相关信息

- 邮件安全设置指南

- 支持指南的思科安全电邮网关发布页面