目录

简介

步骤

简介

本文档介绍如何正确关闭邮件安全设备(ESA)，以进行与基础设施相关的维护或问题。

步骤

NOTE:关闭ESA时必须格外小心，因为不正确的关闭可能会导致邮件队列或文件系统结构不一致。 在系统脱机之前，必须将邮件排干。

关闭（所有命令都来自命令行界面[CLI]）

1. 暂停侦听程序。  CLI命令“suspendlistener”。

2. 强制清除可能仍在传送队列中的所有邮件。  CLI命令“delivernow”。

3. 几分钟后检查队列。所有剩余邮件“必须”退回，以便通知发件人未送达。  CLI命令“bouncerecipients”。

4. 现在可以继续关闭设备。 CLI命令“'shutdown'。

5. 设备关闭后，现在可以拔掉电源线，继续进行维护或其他操作。

系统通电

1. 要启动设备，请激活设备正面的电源按钮。

2. 根据关闭的原因，对设备进行适用的更改。

3. 从关闭过程恢复在步骤1中暂停的侦听程序。  CLI命令“resumelistener”。

4. 检查mail_logs以确保系统正确处理邮件。  CLI命令'tail' -> 'number from your mail logs'。