目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

品牌

模板

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何在ESA（邮件安全设备）上为CRES（思科注册信封发件人）服务定制加密邮件信封下的徽标的信息。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科电邮加密CRES

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

本文中的信息基于框中的CRES邮件加密配置和websafe中的CRES邮件加密配置：res.cisco.com。

配置

以下是实施此解决方案的两个选项：

品牌

有关品牌和徽标的前提条件，请点击此处。

步骤1.设置品牌

从活动的CRES管理员帐户，登录并选择您的帐户，然后导航至“品牌”选项卡，如图所示：

步骤2.添加映像

一旦您的图像具有适当的像素和KB，请选择Browse将其附加到门户。

最后，确认信封配置文件名称并选择“添加图像”，如图所示：

警告：ESA中的加密配置文件名称必须与CRES管理员帐户匹配。此选项区分大小写。

模板

将模板从CRES门户配置、导出和导入到ESA。

步骤1.设置模板

导航至您的帐户，然后选择模板选项卡，如图所示：

首次显示的唯一模板是默认模板。

注意：要查看默认模板的预览，请选择Default模板，然后确定要查看的区域设置语言，并选择“操作”列下的图标，如图所示：

在“复制模板集”部分中，填写新模板集的“标题”，并基于“默认模板”生成副本。

选择Add以生成模板，如图所示：

示例：Test_Template，如图所示

步骤2.检验模板

选择Test_Template

选择要使用的区域设置。

默认情况下，如果选择“预览”按钮，则下一个文本将显示在图像中：

此模板的格式基于HTML，因此您可以根据相同的语言添加/编辑对象。在本例中，您在模板的第一部分添加IMG徽标。

为此，请提供一个公共URL，您可以在其中收集图像。

示例：

https://yourURL.com/yourImage

现在，以HTML格式创建<img>标记。您可以找到邮件图标的“img”标签，只需复制并粘贴该标签，然后更改源。

<img style="display: inline-block" width="200" height="100" alt="Logo" src="https://yourURL.com/yourImage"/

在需要时添加此新标记

警告：注意标记和部分的开始/结束，使格式保持不变，不会损坏

如果全部正常，在您检查的下一次预览中，您添加了<img>标签的图像徽标会显示，如图所示：

步骤3.在配置文件中添加文本资源

最终模板准备就绪后，返回HTML的编辑页面并复制HTML代码的所有内容。

登录到ESA设备并导航至Mail Policies > Text Resources。

选择添加文本资源。

为新模板命名。

在选项类型下，选择加密通知模板HTML，如图所示：

最后，删除生成的默认内容，并从CRES门户粘贴内容。

提交并提交更改。

步骤4.在配置文件中配置模板

在ESA加密配置下应用此配置。

导航至安全服务> Cisco IronPort邮件加密。

选择要加密的配置文件。

向下滚动到“通知设置”部分

在“加密邮件HTML通知”下，选择生成的新模板。

提交并提交更改。

验证

发送带有正确标记的电子邮件以匹配配置的加密配置文件。最终测试消息显示自定义徽标。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- CRES管理指南

- 最终用户指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems