目录

简介

本文档介绍如何更改安全云分析ONA传感器的IP地址。

问题：如何更改Secure Cloud Analytics ONA传感器上的IP地址

回答：

- 登录ONA传感器CLI

- 在/etc/netplan/[file_name].yml中备份文件

- sudo cp /etc/netplan/[文件名].yml /opt/obsrvbl-ona/[文件名].yml.bak

- 使用nano或vi编辑netplan yml配置文件

- "sudo nano [文件名].yml"

- 更新IP地址和网关并保存yml文件。

- 重新应用新更新的netplan配置

- sudo netplan apply

屏幕截图显示了来自实验系统的/etc/netplan/01-netcfg.yaml配置文件示例