目录

简介

本文档介绍如何更改安全云分析ONA传感器的IP地址。

问题：如何更改Secure Cloud Analytics ONA传感器上的IP地址

回答：

登录ONA传感器CLI

在/etc/netplan/[file_name].yml中备份文件 

sudo cp /etc/netplan/[文件名].yml /opt/obsrvbl-ona/[文件名].yml.bak

使用nano或vi编辑netplan yml配置文件 

"sudo nano [文件名].yml"

更新IP地址和网关并保存yml文件。 

重新应用新更新的netplan配置

sudo netplan apply

屏幕截图显示了来自实验系统的/etc/netplan/01-netcfg.yaml配置文件示例