目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何使用由FMC管理的Cisco Secure Firewall部署Cisco Secure Client Icon自定义对象。

先决条件

要求

思科建议您了解以下主题：

- 思科安全防火墙管理中心(FMC)

- 思科安全防火墙(CSF)

- 思科安全客户端(CSC)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科安全防火墙管理中心虚拟设备版本7.4.1

- 思科安全防火墙虚拟设备版本7.4.1

- 思科安全客户端版本5.1.4.74

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

从FMC版本7.4.1开始，现在可以为Windows和Linux部署安全客户端GUI自定义对象。这使公司能够向用户分发徽标，以取代现有的默认安全客户端主题来根据他们的需求创建一个徽标。

本指南显示基本自定义部署，以修改主屏幕、关于对话框和吐司徽标以及任务栏图标。本指南中会使用以下符号自定义原始安全客户端图标：

请参考表，了解本指南中涵盖的每个元素的规格。

文件名

自定义前的GUI

自定义后的GUI

图像大小（像素L x H）

vpn_logo_72.png

72x72

app_logo.png

128x128

toast_vpn_info.png

200x200

neutral.ico

16x16

有关更多自定义选项，请参阅Cisco安全客户端管理员指南。

配置

配置

在本文档中，假定您已经有一个正在工作的远程访问VPN配置。

1. 在FMC中，导航到设备>远程访问，点击要部署自定义对象的远程访问策略上的编辑按钮，然后导航到高级选项卡。

2. 单击Secure Client Customization 选项卡将其展开，然后单击Icons and Images。

3. 单击+按钮添加新的自定义对象：

4. 在此菜单上，单击+按钮以添加新的自定义文件。

5. 定义要用作主屏幕徽标的CSC文件

注意：上传的文件名和扩展名必须与要自定义的文件的名称和扩展名匹配。有关可供自定义的文件名的列表，请参阅Cisco Secure Client管理员指南。

- 名称：MainScreenLogo

- 文件名：vpn_logo_72.png

6. 为about对话框徽标、toast徽标和任务栏图标创建其余自定义文件。

- 名称：AboutLogo

- 文件名：app_logo.png

- 名称：ToastLogo

- 文件名：toast_vpn_info.png

- 名称：TaskBarIcon

- 文件名：neutral.ico

7. 选择新创建的自定义对象，然后单击添加以将其移到选定的自定义项列。

8. 单击确定，然后单击保存并部署配置。

Cisco安全客户端需要连接到头端，以便向用户部署自定义对象。在CSC重新启动之前，自定义对象并不总是反映出来。

验证

要验证配置是否已成功应用，您可以使用CSF的CLI。

firepower# show import webvpn AnyConnect-customization

OEM resources for AnyConnect client:

win/resource/app_logo.png

win/resource/neutral.ico

win/resource/toast_vpn_info.png

win/resource/vpn_logo_72.png

要验证映像是否已下载到客户端，您还可以检查Windows客户端上的此文件夹。

%PROGRAMFILES(x86)%\Cisco\Cisco Secure Client\UI\res

以下是本指南中部署自定义对象的结果：

- 文件名：vpn_logo_72.png

- 文件名：app_logo.png

- 文件名：toast_vpn_info.png

- 文件名：neutral.ico

故障排除

- 重新启动Secure Client应用程序以使更改生效。

- 如果您在Cisco安全客户端应用程序中看不到自定义项，请验证是否已在此路径中应用该文件。

%PROGRAMFILES(x86)%\Cisco\Cisco Secure Client\UI\res

- 确认自定义对象中的文件与要修改的文件名匹配