目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何为连接到FDM管理的FTD的Cisco安全客户端配置Windows浏览器代理。

先决条件

要求

思科建议您了解以下主题：

- 思科安全防火墙设备管理器(FDM)

- 思科Firepower威胁防御(FTD)

- 思科安全客户端(CSC)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科安全防火墙设备管理器版本7.3

- 思科Firepower威胁防御虚拟设备版本7.3

- 思科安全客户端5.0.02075版

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

术语“代理”是指位于用户与要访问的资源之间的服务。Web浏览器代理就是传输Web流量的服务器，因此，在导航到网站时，安全客户端会提示代理服务器请求站点而不是直接请求。

代理可用于实现不同的目标，例如内容过滤、流量处理和流量隧道。

配置

配置

在本文档中，假定您已经有一个正在工作的远程访问VPN配置。

在FDM中，导航到远程接入VPN >组策略，在要配置浏览器代理的组策略上单击编辑按钮，然后导航到Windows浏览器代理部分。

从Browser Proxy During VPN Session下拉列表中选择Use custom settings。

在代理服务器IP或主机名框中，输入代理服务器信息，并在Port框中，输入连接到服务器的端口。

如果不想通过代理访问某个地址或主机名，请单击Add Proxy Exemption按钮并在此处添加。

注意：在浏览器代理例外列表上指定端口是可选的。

单击Ok并部署配置。

验证

要验证配置是否已成功应用，您可以使用FTD的CLI。

firepower# show running-config group-policy

group-policy ProxySettings internal

group-policy ProxySettings attributes

dns-server value 10.28.28.1

dhcp-network-scope none

vpn-simultaneous-logins 3

vpn-idle-timeout 30

vpn-idle-timeout alert-interval 1

vpn-session-timeout none

vpn-session-timeout alert-interval 1

vpn-filter none

vpn-tunnel-protocol ssl-client

split-tunnel-policy tunnelall

ipv6-split-tunnel-policy tunnelall

split-dns none

split-tunnel-all-dns disable

client-bypass-protocol disable

msie-proxy server value 192.168.19.96:80

msie-proxy method use-server

msie-proxy except-list value example-host.com:443

msie-proxy local-bypass enable

vlan none

address-pools value AC_Pool

ipv6-address-pools none

webvpn

anyconnect ssl dtls none

anyconnect mtu 1406

anyconnect ssl keepalive none

anyconnect ssl rekey time none

anyconnect ssl rekey method none

anyconnect dpd-interval client none

anyconnect dpd-interval gateway none

anyconnect ssl compression none

anyconnect dtls compression none

anyconnect modules none

anyconnect profiles none

anyconnect ssl df-bit-ignore disable

always-on-vpn profile-setting

故障排除

您可以收集DART捆绑包并验证是否已应用VPN配置文件：

******************************************

Date : 07/20/2023

Time : 21:50:08

Type : Information

Source : csc_vpnagent

Description : Current Profile: none

Received VPN Session Configuration Settings:

Keep Installed: enabled

Rekey Method: disabled

Proxy Setting: bypass-local, server

Proxy Server: 192.168.19.96:80

Proxy PAC URL: none

Proxy Exceptions: example-host.com:443

Proxy Lockdown: enabled

IPv4 Split Exclude: disabled

IPv6 Split Exclude: disabled

IPv4 Dynamic Split Exclude: 3 excluded domain(s)

IPv6 Dynamic Split Exclude: disabled

IPv4 Split Include: disabled

IPv6 Split Include: disabled

IPv4 Dynamic Split Include: disabled

IPv6 Dynamic Split Include: disabled

IPv4 Split DNS: disabled

IPv6 Split DNS: disabled

Tunnel all DNS: disabled

IPv4 Local LAN Wildcard: disabled

IPv6 Local LAN Wildcard: disabled

Firewall Rules: none

Client Address: 172.16.28.1

Client Mask: 255.255.255.0

Client IPv6 Address: FE80:0:0:0:ADSD:3F37:374D:3141 (auto-generated)

Client IPv6 Mask: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFC

TLS MTU: 1399

TLS Compression: disabled

TLS Keep Alive: disabled

TLS Rekey Interval: none

TLS DPD: 0 seconds

DTLS: disabled

DTLS MTU: none

DTLS Compression: disabled

DTLS Keep Alive: disabled

DTLS Rekey Interval: none

DTLS DPD: 30 seconds

Session Timeout: none

Session Timeout Alert Interval: 60 seconds

Session Timeout Remaining: none

Disconnect Timeout: 1800 seconds

Idle Timeout: 1800 seconds

Server: ASA (9.19(1))

MUS Host: unknown

DAP User Message: n

Quarantine State: disabled

Always On VPN: not disabled

Lease Duration: 1209600 seconds

Default Domain: unknown

Home page: unknown

Smart Card Removal Disconnect: enabled

License Response: unknown

SG TCP Keep Alive: enabled

Peer's Local IPv4 Address: N/A

Peer's Local IPv6 Address: N/A

Peer's Remote IPv4 Address: N/A

Peer's Remote IPv6 Address: N/A

Peer's host name: firepower

Client Protocol Bypass: false

Tunnel Optimization: enabled

******************************************