目录

问题

基于证书的自动注册期间终端DLP注册失败，并出现重复的初始化错误。注册过程无法使用客户端身份证书进行身份验证，从而导致连续重试尝试。

注册日志中观察到以下错误消息：

[2026-02-05 13:24:58.154989] [info] [AutoEnrollMonitor.cpp:633] Auto-enrollment attempt #5 with enrollment choice orgid_EDLP_Enroll_Cert (1)

[2026-02-05 13:24:58.154989] [info] [SSEZtnaEnroller.cpp:185] Processing start event

[2026-02-05 13:24:58.155992] [info] [SSEZtnaEnroller.cpp:205] Starting Enrollment

[2026-02-05 13:24:58.398260] [error] [SSEZtnaEnroller.cpp:335] spIdentities count: 1

[2026-02-05 13:24:58.399259] [error] [SSEZtnaEnroller.cpp:355] None of the 1 user store client certificate(s) match the enrollment choice policy

[2026-02-05 13:24:58.407289] [info] [SSEZtnaEnroller.cpp:2237] Notifying enrollment completion with result: InitializationError

[2026-02-05 13:24:58.407289] [info] [SSEZtnaEnroller.cpp:2241]

Enrollment Stats

================

Authentication type           : certificate

Bootstrap                     : failure (0.251 sec)

----------------

Overall result                : failure (0.251 sec)

[2026-02-05 13:24:58.408287] [info] [AutoEnrollMonitor.cpp:214] Notified of enrollment state change to Pending for Enrollment with enrollment choice orgid_EDLP_Enroll_Cert (1)

[2026-02-05 13:24:58.408287] [info] [AutoEnrollMonitor.cpp:214] Notified of enrollment state change to InitializationError for Enrollment with enrollment choice orgid_EDLP_Enroll_Cert (1)

[2026-02-05 13:24:58.408287] [info] [AutoEnrollMonitor.cpp:615] Will retry the enrollment with enrollment choice orgid_EDLP_Enroll_Cert (1) after 16 minutes

其他TLS级别的身份验证失败记录有以下错误消息："已收到TLS警报：致命的/错误的证书。"

环境

- 技术：解决方案支持（SSPT — 需要合同）

- 子技术：安全访问 — 统一策略（互联网策略、私有策略、DLP策略、RBI、安全配置文件）

- 软件版本:全部

- 认证方法:基于证书的自动注册

- 证书存储：用户存储客户端证书

- 证书散列算法：SHA1（已弃用）

分辨率

解决方案涉及使用支持的散列算法重新生成身份证书，并确保正确的证书安装和配置。

步骤 1：使用支持的散列算法重新生成身份证书

使用SHA256或SHA-3散列（而不是弃用的SHA1算法）生成并重新颁发身份证书。必须使用以下规范创建证书：

- 散列算法：SHA256或SHA-3（不支持SHA1）

- Format:PKCS#12(PFX)格式

- 必填字段:SAN字段，其名称为注册指定的RFC822

步骤 2：在正确的证书存储中安装更新的证书

在适当的证书存储位置安装新生成的证书：

- 证书存储位置：User/Machine Personal > Certificates store

- 证书格式：PKCS#12(PFX)

步骤 3：重新启动终端以重新触发身份验证

安装更新后的证书后，重新启动终端系统以重新触发身份验证过程，并允许注册机制检测新证书。

步骤 4：测试来自非公司网络的身份验证

要排除边缘防火墙的SSL检查或解密干扰，请从非公司网络环境测试身份验证过程。这有助于隔离可能干扰注册过程的潜在网络级证书检查问题。

步骤 5：重试终端DLP注册

完成证书替换和系统重新启动后，再次尝试终端DLP注册过程。监控注册日志以验证身份验证成功和注册完成。

原因

注册失败是由于在客户端身份证书中使用SHA1散列算法导致的。SHA1是已被弃用的加密散列算法，不再受注册策略要求支持。注册系统特别要求证书使用现代、安全的算法（如SHA256或SHA-3）进行散列处理，以满足当前安全标准和策略合规性。

当注册进程根据注册选择策略验证客户端证书时，它会拒绝使用已弃用的SHA1散列算法的证书，从而导致“1个用户存储客户端证书都不匹配注册选择策略”错误消息和后续初始化失败。

相关内容

- 思科技术支持和下载