目录

问题

思科安全访问（安全客户端远程访问VPN）使用的计算机隧道XML配置文件意外消失，导致计算机隧道无法连接。

环境

- 思科安全访问 — 安全客户端远程访问（VPN、状态、专用资源）

- 部署模板：XDR上的部署包

- 存在云管理和零信任访问(ZTA)组件

- 由XDR部署包管理的客户端

- 机器隧道已配置且运行正常

分辨率

通过在部署包中直接嵌入计算机隧道XML配置来防止云管理实施策略删除它，解决了此问题。

步骤 1：修改部署包配置

计算机隧道XML配置直接嵌入在JAY-TEST部署包中。此方法可防止云管理实施策略删除XML文件。

以下是部署包修改步骤：

1 — 标识分配给计算机的部署包。

2 — 编辑部署包。

3 — 创建或上传VPN管理隧道配置文件。

4 — 上传计算机隧道VPN XML文件。

5 — 分配机器隧道配置文件。

6 — 保存配置。

7 — 将软件包部署到客户端计算机。

步骤 2：测试修改后的配置

在实施嵌入式XML方法后，测试确认机器隧道XML在关闭并重新打开VPN身份验证窗口后不再消失。该配置保持持续和稳定。

步骤 3：检验分辨率

实施后测试验证了恢复正常操作，无论身份验证窗口操作如何，机器隧道都保持连接和配置持久性。

原因

根本原因确定为云管理配置实施策略与计算机隧道XML文件存储机制之间的冲突。在定期XDR包更新期间，计算机隧道XML文件被删除，因为它未被分配给部署包

相关内容