目录

问题

查看思科安全访问流量控制配置时，VPN配置文件设置和XML文件不显示为流量控制配置的目标IP地址或域。这会造成有关安全访问客户端如何确定流量目标以进行指导决策，以及在管理门户中进行的配置更改如何同步到客户端的混乱。

具体而言，管理员注意到，通过VPN配置文件管理接口配置流量控制设置时，对应的VPN配置文件XML文件不包含应接受流量控制的目标地址或域的可见条目。

环境

- 思科安全访问解决方案

- 启用了流量引导的VPN配置文件配置

- 安全访问客户端部署

分辨率

思科安全访问中的流量引导通过动态规则交付机制运行，而不是VPN配置文件XML中的静态条目。以下说明此流程的工作原理以及如何验证配置：

流量指导规则交付流程

流量控制规则未存储在管理员可以查看的VPN配置文件XML文件中。相反，这些规则在VPN连接建立期间从安全访问前端动态推送到客户端。该过程的工作原理如下：

1. 建立VPN连接后，安全接入前端会将当前流量引导（拆分隧道）规则推送到连接的客户端

2. 客户端接收这些规则并将它们直接写入本地客户端路由表

3. 流量引导决策基于客户端路由表中的条目作出，而不是基于VPN配置文件XML中可见的信息作出

配置更改同步

在管理门户中对流量控制设置所做的更改遵循特定的同步模式：

- 在管理门户中进行的配置更改在活动VPN会话期间不会生效

- 在下一次VPN连接建立时应用新的流量引导规则

- 要在更改流量控制配置后验证行为，必须断开并重新连接VPN连接

验证步骤

要验证流量控制配置更改，请执行以下操作：

1. 在安全访问管理门户中对流量控制设置进行所需的更改

2. 断开客户端上的现有VPN连接

3. 重新连接VPN以接收更新的流量引导规则

4. 检查客户端路由表，验证新规则是否已应用

原因

VPN配置文件XML中明显没有流量引导目标，这是设计原因。思科安全访问使用动态规则交付系统，在该系统中，流量引导规则在连接时推送到客户端，并通过路由表条目实施，而不是作为可见的配置元素存储在配置文件XML中。此架构支持实时策略更新和集中控制，同时保持安全性和性能。

相关内容

- ASA拆分隧道配置指南

- 思科技术支持和下载