目录

问题

资源

VMware ESXi上部署的连接器显示以下错误：

1.此连接器已连接，但无法同步其配置。运行诊断程序并检查防火墙设置以解决连接问题

2.配置状态

无法检索DNS配置或配置状态。请检查您的防火墙设置。

3.连接器版本

未知

v2.0.85

(v2.0.93)

数据可能已过时。

已添加

世界协调时2026年1月20日早上7点15分

操作系统 版本

未知

2509300328

(2601240447)

- 数据可能已过时。

环境

- 思科安全访问资源连接器版本2.0.85

- VMware ESXi虚拟化平台

- 在HA对中部署的资源连接器

- CSG防火墙，确认无防火墙丢弃

- 网络连接已确认，路由或NAT未发生变化

- 同一环境中的多个资源连接器对具有相同的防火墙、路由、NAT和安全策略

- 大约每5周发生一次的重复问题模式

原因

两个RC均显示以下错误：设置控制器连接失败error="SetupControllerConnection:：创建控制器连接失败 — err=创建连接失败：网络错误：已超过上下文截止日期"

未检测到来自RC的连接问题。DNS正常。允许端口，但仅对以下URL执行PING操作失败：

2026-02-12 14:26:39.736869500 SSE API -> [0;31mFAILED

2026-02-12 14:26:39.736870500 SSE ACME PureCA OCSP -> [0;31mFAILED

2026-02-12 14:26:39.736924500 =====================================

2026-02-12 14:10:21.892855500

2026-02-12 14:10:21.892856500 ###ping SSE API: ping -w 5 -c 3 api.sse.cisco.com

2026-02-12 14:10:26.899046500 PING api.sse.cisco.com(146.112.59.20)56(84)个字节的数据。

2026-02-12 14:10:26.899047500

2026-02-12 14:10:26.899048500 — api.sse.cisco.com ping统计信息 —

2026-02-12 14:10:26.899048500 5个数据包已发送，0个已接收,100%数据包丢失，时间4082毫秒

2026-02-12 14:10:30.922958500 ###ping SSE ACME PureCA OCSP: ping -w 5 -c 3 ssepki-prd.pureca.cryptosvcs.cisco.com

2026-02-12 14:10:35.926673500 PING ssepki-prd.pureca.cryptosvcs.cisco.com(3.225.142.190)56(84)个字节的数据。

2026-02-12 14:10:35.926674500

2026-02-12 14:10:35.926709500 — ssepki-prd.pureca.cryptosvcs.cisco.com ping统计信息 —

2026-02-12 14:10:35.926709500 5个数据包已发送，0个已接收,100%数据包丢失，时间4078毫秒

2026-02-12 14:15:54.892666500 =========== Ping ============

2026-02-12 14:15:54.892823500自助 — > [0;32mSUCCESS

2026-02-12 14:15:54.892879500网关 — > 0;32mSUCCESS

2026-02-12 14:15:54.892964500 SSE API -> 0;31mFAILED

2026-02-12 14:15:54.893022500 SSE证书API ->[0;32mSUCCESS

2026-02-12 14:15:54.893071500 SSE AC头端 — >成功

2026-02-12 14:15:54.89314500 SSE ACME PureCA OCSP -> [0;31mFAILED

2026-02-12 14:15:54.893168500 =====================================

上述消息为误报。

当RC尝试检查OCSP以获取SSE API时，由于OCSP故障而续订了相关证书。在日志中，您可以看到返回的状态是HTTP 403:

026-02-12T14:23:26Z ERR无法检查证书吊销错误="error validating cert revocation status err=exit status

以下调试行可能很有帮助：

查询OCSP响应器时出错\n807BB6508C770000:error:1E800069:HTTP例程：parse_http_line1:received error:../crypto/http/http_client.c:440:code=403, reason=Forbidden\n807BB6508C770000:error:1E800076:HTTP例程：OSSL_HTTP_REQ_CTX_nbio：意外的内容类型：../crypto/http/http_client.c:676:expected=application/ocsp-response， actual=text/html;charset=\"utf-8\"\n807BB6508C770000:error:1E800067:HTTP例程：OSSL_HTTP_REQ_CTX_exchange:error receiving:../crypto/http/http_client.c:874:server=http://ssepki.cryptosvcs.cisco.com:80\n" func=VerifyCertificateStatus

2026-02-12T14:23:26Z INF设置控制器连接

如果防火墙上有阻止，允许流量到达http://ssepki.cryptosvcs.cisco.com:80\n可消除更多证书错误。

操作系统更新

操作系统升级不足与技术限制和其他因素有关，这些因素促使ENG团队决定不在基于虚拟机的RC上尝试操作系统升级。

避免定期重新部署基于VM的RC的建议是执行基于容器的部署，这样您的团队就可以独立地管理容器主机操作系统的升级和维护。

相关内容

- 思科技术支持和下载