目录

简介

背景信息

先决条件

要求

思科安全访问控制面板

Microsoft Entra ID (Microsoft Azure)

简介

本文档介绍使用新的安全访问服务提供商证书更新身份提供程序(IdP)证书所需的步骤。

背景信息

用于虚拟专用网络(VPN)身份验证的思科安全访问安全断言标记语言(SAML)证书即将过期，并且可以在验证VPN用户时用用于对其进行身份验证的当前IdP进行更新。

有关此功能的详细信息可在安全访问通告部分中找到。

注意：默认情况下，大多数IdP不会验证此SAML证书，这不是要求，这意味着您的IdP中不需要进一步操作。如果IdP确实验证安全访问证书，请继续在IdP配置中更新安全访问证书。

本文档介绍用于确认配置的IdP是否执行证书验证的步骤：Entra ID (Azure AD)、PingIdentity、Cisco DUO、OKTA。

先决条件

要求

- 访问您的思科安全访问控制面板。

- 访问您的IdP仪表板。

思科安全访问控制面板

注意：请确保在执行激活新安全访问证书的下一个步骤之后，如果您的IdP执行此证书验证，请使用新证书更新您的IdP；否则，远程访问用户的VPN身份验证可能会失败.

如果您确认IdP正在进行此证书验证，我们建议您在Secure Access中激活新证书，并在非工作时间内将其上传到IdP。

在安全访问控制面板中，只需要转至Secure > Certificates > SAML Authentication > Service Provider certificates，在“New”证书上点击“Activate”。

点击“激活”(Activate)后，您可以下载新的安全访问证书(New Secure Access certificate)，以便在IdP中导入（如果它正在执行证书验证）。

Microsoft Entra ID (Microsoft Azure)

默认情况下，Entra ID (Azure AD)不执行证书验证。

如果IdP Entra ID的值“Verification Certificate (optional)”设置为“Required = yes”，请点击Edit和“Upload certificate”以上传新的安全访问SAML VPN证书。

PingIdentity

默认情况下，PingIdentity不执行证书验证。

如果IdP Pingidentity中的值Enforce Signed AuthnRequest设置为“Enabled”，请点击Edit并上传新的安全访问SAML VPN证书。

思科DUO

默认情况下，Cisco DUO执行签名请求验证，但是，除非启用断言加密，否则不需要对DUO本身执行操作。

对于签名请求，DUO可以使用管理员提供的元数据实体ID链接下载新证书。

签名响应和断言操作

实体ID设置

此步骤中不需要执行任何操作，DUO可以从实体ID链路中提取新证书：https://<entry-id>.vpn.sse.cisco.com/saml/sp/metadata/<profile_name>。

断言加密

如果在IdP思科DUO中，值“Assertion encryption”标记“Encrypt the SAML Assertion”，请点击“choose File”并上传新的安全访问SAML VPN证书。

OKTA

默认情况下，OKTA不执行证书验证。General > SAML Settings下没有选项表示“Signature Certificate”。

如果在IdP OKTA中，在General > SAML Settings下有一个值为“Signature Certificate Assertion encryption”的值，则表示OKTA正在执行证书验证。点击“编辑SAML设置”(Edit SAML Settings)，点击签名证书(Signature Certificate)并上传新的安全访问SAML VPN证书。

相关信息

- 安全访问帮助中心（用户指南）

- 技术支持和文档 - Cisco Systems

- “安全访问：社区”页

- VPN的新安全访问SAML身份验证证书