目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

验证

相关信息

简介

本文档介绍如何为使用Chrome、Firefox和Edge的远程浏览器隔离配置Cookie设置。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 安全访问

- RBI（远程浏览器隔离）

- Google Chrome

- Mozilla Firefox

- Microsoft Edge

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件组件：

- 安全访问

- Google Chrome（版本- 120.0.6099.111）

- Mozilla Firefox（版本- 121.0）

- Microsoft Edge（版本- 120.0.2210.91）

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

要在Google Chrome、Mozilla Firefox或Microsoft Edge中为RBI配置Cookie设置，您需要执行以下步骤：

Google Chrome

启动Google Chrome，然后点击浏览器右上角的三个垂直点。

- 在菜单上，将鼠标悬停在Settings上并单击它。或者，您可以在地址栏中键入 chrome://settings/，然后按Enter键

- 在左侧侧边栏中，您可以看到不同的类别。点击Privacy and security以访问各种与隐私相关的设置，然后点击 Site settings 如下所示：

Google Chrome -站点设置

- 向下滚动并单击Additional Content settings ，然后单击 On-device site data如下所示：

Google Chrome -设备上的站点数据

- 向下滚动并单击选项Allowed to save data on your device的Add并添加站点[*.]rbi-umbrella.com，如下所示：

Google Chrome -添加站点URL

最后，在Secure Access Dashboard中浏览您已为其启用RBI的网站。

Mozilla Firefox

启动Mozilla Firefox，然后点击浏览器右上角的三条水平线。

- 在菜单上，将鼠标悬停在Settings上，然后单击它。或者，您可以在地址栏中键入about:preferences#privacy，然后按Enter键。

- 在左侧侧边栏中，点击 Privacy and Security然后向下滚动到Cookies and Site Data部分，然后点击 Manage Exceptions... 如下所示的：

Mozilla Firefox -管理例外

- 接下来，在显示的弹出窗口中，在文 Address of website 本框中输入rbi-umbrella.com ，然后单击“允许”，如下所示：

Mozilla Firefox -网站地址

注意：系统将自动添加两个条目，如上面的代码片断中所示。

- 点击 Save Changes

最后，在Secure Access Dashboard中浏览您已为其启用RBI的网站。

Microsoft Edge

启动Microsoft Edge，然后点击浏览器右上角的三个水平点。

- 从菜单中，将鼠标悬停在 Settings 上并单击它。或者，您可以在地址栏中键入 edge://settings/，然后按Enter键

- 在左侧侧边栏中，您可以看到不同的类别。点击Cookies and site permissions访问各种cookie和站点相关设置，然后点击Manage and delete cookies and site data（如下所示）：

Microsoft Edge -管理和删除Cookie和站点数据

- 禁用所有第三方cookie并允许将cookie保存[*.]rbi-umbrella.com 到您的设备上，如下所示：

Microsoft Edge -允许URL

最后，在Secure Access Dashboard中浏览您已为其启用RBI的网站。

验证

加载网站时，请确保在网页右下角看到此思科图标：

思科图标

这表示网页已成功隔离。

相关信息

- 思科安全访问用户指南

- 思科技术支持和下载

- 了解隔离的目标