目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

1.确定需要删除的用户

2.删除所需的用户

3.停止并启动调配

验证

从Azure门户上的日志进行验证

相关信息

简介

本文档介绍如何从Microsoft Azure设置的安全访问仪表板中删除用户。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 安全访问

- Microsoft Azure

- 使用Azure中的企业应用程序进行用户设置

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 安全访问

- Microsoft Azure

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

1.确定需要删除的用户

确定需要从控制面板中删除的用户。

- 导航到Secure Access UI

- Connect > Users and Groups

- 在本例中，您将看到如何删除 user2

2.删除所需的用户

导航到Azure门户

- Enterprise Applications

- 选择您的调配 Enterprise Application

- Users and Groups，然后选择要删除的用户

- 点击 Remove

3.停止并启动调配

删除所需用户后，导航至Provisioning中。

- 点击 Stop Provisioning

- 接下来，点击 Start Provisioning

现在Verify已从Secure Access控制面板中删除了所需的用户。

验证

如您所见user2，已根据需要从Secure Access控制面板中删除。

从Azure门户上的日志进行验证

导航到Azure Portal。

- Enterprise Applications

- 选择您的调配 Enterprise Application

- Users and Groups

- 点击 View Provisioning logs

- 日志显示Actionas和DisableStatus ,Success确认用户从安全访问目标系统上的调配中删除

相关信息

- 安全访问用户指南

- 思科技术支持和下载

- 从Azure设置用户和组