目录

简介

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍在站点到站点VPN上进行故障切换监控以实现安全访问的用途。

问题

缺乏有效的监控可能会导致严重的运营中断。网络监控方面的缺陷可能阻碍组织的互操作性，导致组织形象受损，或财务损失，进而影响组织的业务连续性。

此外，缺乏故障切换机制会导致这些问题，在VPN隧道因提供商故障或其他与互联网流量相关的原因发生故障时，无法自动响应以重定向流量。

解决方案

为了解决此问题，您可以监控一个IP或域，当建立VPN保护访问时，它可以帮助您识别网络上的故障，从而了解您何时遇到来自某个隧道的连接问题。

您可以使用此域或IP来监控与安全访问的通信：

- service.sig.umbrella.com端口80

- 146.112.255.40端口80

有关详细信息，请检查监控网络隧道状态

注意：此域和IP仅响应安全访问背后的设备。不支持ICMP。

相关信息

- 安全访问用户指南

- 思科技术支持和下载

- 监控网络隧道状态