Contents

Introduction

Related Information

Introduction

本文描述也许出现在思科安全访问控制系统的“删除20000会话警报(ACS) 5.x显示板。

Note: 此内容是由Dragana Radmilo创建的， Cisco TAC工程师。

Q. 什么是我在我的ACS 5.x显示板看到的“删除20000次会话”警报？

A. 因为ACS视图记录认证会话，此戒备是与信息有关的和生成。

ACS视图维护所有会话(RADIUS/TACACS认证/授权/记帐)。它只能每次保持250,000次会话。每当它交叉250k，将设法删除20k会话和发送警报(您在ACS显示板看到)的那个。

ACS由以下计费记录ACCOUNT_START和ACCOUNT_STOP通常记录会话验证。然而，如果ACS视图没获得ACCOUNT_STOP记录，会话的数量不会被减少。结果，任何激活的会话ACS视图不接受ACCOUNT_STOP将保持然后expire after两天。

这在Cisco Bug ID CSCtj69797 (仅限注册用户)被覆盖。

Note: 这些消息是纯信息的，并且不影响认证。

Related Information

- 思科安全访问控制系统支持页面

- Technical Support & Documentation - Cisco Systems