目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

网络访问限制

关于网络访问限制

添加共享NAR

编辑共享NAR

删除共享NAR

设置用户的网络访问限制

为用户组设置网络访问限制

相关信息

简介

本文档介绍如何为用户和用户组配置Cisco安全访问控制服务器(ACS)4.x版本中的网络访问限制(NAR)，该版本包含AAA客户端（包括路由器、PIX、ASA、无线控制器）。

先决条件

要求

本文档的创建假设是思科安全ACS和AAA客户端已配置并正常运行。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Secure ACS 3.0及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

网络访问限制

本节介绍NAR，并提供配置和管理共享NAR的详细说明。

此部分包括以下主题：

- 关于网络访问限制

- 添加共享NAR

- 编辑共享NAR

- 删除共享NAR

关于网络访问限制

NAR是您在ACS中定义的附加条件，用户必须满足这些条件才能访问网络。ACS使用AAA客户端发送的属性信息来应用这些条件。虽然可以通过多种方式设置NAR，但所有设置都基于AAA客户端发送的匹配属性信息。因此，如果要使用有效的NAR，您必须了解AAA客户端发送的属性的格式和内容。

设置 NAR 时，可以选择过滤器是积极运行还是消极运行。也就是说，在NAR中，根据与NAR中存储的信息相比从AAA客户端发送的信息指定是允许还是拒绝网络访问。不过，如果 NAR 没有充足的信息以运行，将会默认为拒绝访问。下表显示了以下条件：

基于IP

非基于IP

信息不足

允许

授权访问

拒绝进入。

拒绝进入。

拒绝

拒绝进入。

授权访问

拒绝进入。

ACS支持两种类型的NAR过滤器：

- 基于IP的过滤器 — 基于IP的NAR过滤器根据最终用户客户端和AAA客户端的IP地址限制访问。有关详细信息，请参阅关于基于IP的NAR过滤器部分。

- 非基于IP的过滤器 — 非基于IP的NAR过滤器根据从AAA客户端发送的值的简单字符串比较限制访问。该值可以是主叫线路标识(CLI)号码、被叫号码标识服务(DNIS)号码、MAC地址或源自客户端的其他值。要运行此类NAR，NAR说明中的值必须与从客户端发送的内容完全匹配，包括使用的任何格式。例如，电话号码(217)555-4534与217-555-4534不匹配。有关详细信息，请参阅关于非基于IP的NAR过滤器部分。

可以针对某个特定用户或用户组定义一个 NAR，然后将其应用到该用户或用户组。有关详细信息，请参阅“为用户设置网络访问限制”或“为用户组设置网络访问限制”部分。但是，在ACS的Shared Profile Components部分，您可以创建并命名共享NAR，而无需直接引用任何用户或用户组。您为共享NAR提供可在ACS Web界面的其他部分引用的名称。然后，在设置用户或用户组时，可以选择要应用的无、一个或多个共享限制。指定多个共享NAR对用户或用户组的应用时，可以选择以下两个访问标准之一：

- 所有选定的过滤器必须允许。

- 任何一个选定的过滤器都必须允许。

您必须了解与不同类型的NAR相关的优先顺序。以下是NAR过滤的顺序：

1. 用户级别的共享NAR

2. 在组级别共享NAR

3. 用户级别的非共享NAR

4. 组级别的非共享NAR

您还应了解，在任何级别拒绝访问优先于在不拒绝访问的另一级别设置。这是ACS中用户级别设置覆盖组级别设置规则的唯一例外。例如，特定用户在所应用的用户级别可能没有NAR限制。但是，如果该用户属于受共享或非共享NAR限制的组，则拒绝该用户访问。

共享NAR保留在ACS内部数据库中。您可以使用ACS备份和恢复功能进行备份和恢复。您还可以将共享NAR及其他配置复制到辅助ACS。

关于基于IP的NAR过滤器

对于基于IP的NAR过滤器，ACS使用如图所示的属性，这取决于身份验证请求的AAA协议：

- 如果使用TACACS+ — 使用TACACS+启动数据包正文中的rem_addr字段。

注意：当代理将身份验证请求转发到ACS时，TACACS+请求的任何NAR都应用到转发AAA服务器的IP地址，而不是源AAA客户端的IP地址。

- 如果使用RADIUS IETF — 必须使用主叫站ID（属性31）。

注意：仅当ACS收到Radius Calling-Station-Id(31)属性时，基于IP的NAR过滤器才起作用。主叫站ID(31)必须包含有效的IP地址。否则，将由DNIS规则决定。

不提供足够IP地址信息（例如，某些类型的防火墙）的AAA客户端不支持完整的NAR功能。

基于IP的限制的其他属性（按协议）包括NAR字段，如下所示：

- 如果使用TACACS+ - ACS中的NAR字段使用以下值：

- AAA client - NAS-IP地址取自ACS和TACACS+客户端之间套接字中的源地址。

- Port — 端口字段取自TACACS+启动数据包正文。

关于非基于IP的NAR过滤器

非基于IP的NAR过滤器（即基于DNIS/CLI的NAR过滤器）是允许或拒绝的呼叫或接入点位置列表，当您没有建立的基于IP的连接时，您可以使用这些位置来限制AAA客户端。非基于 IP 的 NAR 功能通常使用 CLI 编号和 DNIS 编号。

但是，当您输入IP地址代替CLI时，可以使用非基于IP的过滤器；即使AAA客户端不使用支持CLI或DNIS的Cisco IOS®软件版本。在输入CLI的另一个例外中，可以输入MAC地址以允许或拒绝访问。例如，当您使用Cisco Aironet AAA客户端时。同样，您可以输入Cisco Aironet AP MAC地址代替DNIS。您在CLI框中指定的格式（CLI、IP地址或MAC地址）必须与您从AAA客户端接收的格式匹配。您可以从RADIUS记帐日志中确定此格式。

根据协议，基于DNIS/CLI的限制的属性包括NAR字段，如下所示：

- 如果使用TACACS+ — 列出的NAR字段使用以下值：

- AAA client - NAS-IP-address取自ACS和TACACS+客户端之间套接字中的源地址。

- Port — 使用TACACS+启动数据包正文中的端口字段。

- CLI — 使用TACACS+启动数据包正文中的rem-addr字段。

- DNIS — 使用从TACACS+启动数据包正文获取的rem-addr字段。在rem-addr数据以斜杠(/)开头的情况下，DNIS字段包含rem-addr数据，不带斜杠(/)。

注意：当代理将身份验证请求转发到ACS时，TACACS+请求的任何NAR都应用到转发AAA服务器的IP地址，而不是源AAA客户端的IP地址。

- 如果使用RADIUS — 列出的NAR字段使用以下值：

- AAA client — 使用 NAS-IP-address（属性 4）或（如果 NAS-IP-address 不存在）NAS-identifier（RADIUS 属性 32）。

- 端口 — 使用 NAS-port（属性 5）或（如果 NAS-port 不存在）NAS-port-ID（属性 87）。

- CLI — 使用 calling-station-ID（属性 31）。

- DNIS — 使用 called-station-ID（属性 30）。

指定NAR时，可以使用星号(*)作为任何值的通配符，或作为任何值的一部分来建立范围。NAR说明中的所有值或条件必须满足，NAR才能限制访问。这意味着这些值包含布尔值AND。

添加共享NAR

您可以创建包含许多访问限制的共享NAR。虽然ACS Web界面不对共享NAR中的访问限制数量或每个访问限制的长度实施限制，但必须遵守以下限制：

- 每个行项目的字段组合不能超过1024个字符。

- 共享NAR不能超过16 KB字符。支持的行项目数取决于每个行项目的长度。例如，如果创建基于CLI/DNIS的NAR，其中AAA客户端名称为10个字符，端口号为5个字符，CLI条目为15个字符，DNIS条目为20个字符，则可以在达到16 KB限制之前添加450行项目。

注：在定义NAR之前，请确保已建立要在该NAR中使用的要素。因此，您必须指定所有NAF和NDG，并定义所有相关AAA客户端，然后才能将它们作为NAR定义的一部分。有关详细信息，请参阅关于网络访问限制部分。

要添加共享NAR，请完成以下步骤：

1. 在导航栏中，单击“共享配置文件组件”。

系统将显示Shared Profile Components窗口。

2. 单击Network Access Restrictions。

3. 单击 Add。

系统将显示Network Access Restriction窗口。

4. 在“名称”框中，输入新共享NAR的名称。

注意：名称最多可包含31个字符。不允许前导空格和尾随空格。名称不能包含以下字符：左括号([)、右括号(])、逗号(,)或斜杠(/)。

5. 在“说明”框中，输入新共享NAR的说明。说明最多可以有 30,000 个字符。

6. 如果要根据IP编址允许或拒绝访问：

1. 选中定义基于IP的访问说明复选框。

2. 要指定是否列出允许或拒绝的地址，请从表定义列表中选择适用的值。

3. 选择或在每个框中输入适用信息：

- AAA Client — 选择All AAA clients，或NDG的名称、NAF或允许或拒绝访问的单个AAA客户端。

- Port — 输入要允许或拒绝访问的端口的编号。您可以使用星号(*)作为通配符，允许或拒绝对所选AAA客户端上所有端口的访问。

- Src IP Address — 输入执行访问限制时要过滤的IP地址。您可以使用星号(*)作为通配符来指定所有IP地址。

注意：AAA客户端列表以及端口和源IP地址框中的字符总数不得超过1024。虽然ACS在添加NAR时接受1024个以上字符，但您无法编辑NAR，并且ACS无法将其准确应用到用户。

4. 单击 Enter。

AAA客户端、端口和地址信息在表中显示为行项。

5. 重复步骤c和d以输入其他基于IP的行项目。

7. 如果要根据呼叫位置或IP地址以外的值允许或拒绝访问：

1. 选中定义基于CLI/DNIS的访问限制复选框。

2. 要指定是否从“表定义”(Table Defines)列表中列出允许或拒绝的位置，请选择适用的值。

3. 要指定此NAR应用的客户端，请从AAA客户端列表中选择以下值之一：

- NDG的名称

- 特定AAA客户端的名称

- 所有AAA客户端

提示：仅列出您已配置的NDG。

4. 要指定此NAR应过滤的信息，请在以下框中输入值（如适用）：

提示：可以输入星号(*)作为通配符，以指定全部为值。

1. Port — 输入要过滤的端口的编号。

2. CLI — 输入要过滤的CLI编号。您还可以使用此框根据CLI以外的值（如IP地址或MAC地址）限制访问。有关详细信息，请参阅关于网络访问限制部分。

3. DNIS — 输入要过滤的拨入号码。

注意：AAA客户端列表和端口、CLI和DNIS框中的字符总数不得超过1024。虽然ACS在添加NAR时接受1024个以上字符，但您无法编辑NAR，并且ACS无法将其准确应用到用户。

5. 单击 Enter。

指定NAR行项的信息将显示在表中。

6. 重复步骤c至e以输入其他非基于IP的NAR行项目。

7. 单击Submit以保存共享的NAR定义。

ACS保存共享NAR并将其列在“网络访问限制”(Network Access Restrictions)表中。

编辑共享NAR

要编辑共享NAR，请完成以下步骤：

1. 在导航栏中，单击“共享配置文件组件”。

系统将显示Shared Profile Components窗口。

2. 单击Network Access Restrictions。

系统将显示Network Access Restrictions表。

3. 在“名称”列中，点击要编辑的共享NAR。

系统将显示Network Access Restriction窗口，并显示所选NAR的信息。

4. 编辑NAR的名称或说明（如果适用）。说明最多可以有 30,000 个字符。

5. 要编辑基于IP的访问限制表中的行项目，请执行以下操作：

1. 双击要编辑的行项目。

行项目的信息将从表中删除并写入表下的框。

2. 根据需要编辑信息。

注意：AAA客户端列表以及端口和源IP地址框中的字符总数不得超过1024。虽然ACS在添加NAR时可以接受1024个以上的字符，但您无法编辑此NAR，并且ACS无法将其准确应用于用户。

3. 单击 Enter。

此行项目的编辑信息将写入基于IP的访问限制表。

6. 要从基于IP的访问限制表中删除行项目，请执行以下操作：

1. 选择行项目。

2. 在表下，单击“删除”。

行项目将从基于IP的访问限制表中删除。

7. 要编辑CLI/DNIS访问限制表中的行项目，请执行以下操作：

1. 双击要编辑的行项目。

行项目的信息将从表中删除并写入表下的框。

2. 根据需要编辑信息。

注意：AAA客户端列表和端口、CLI和DNIS框中的字符总数不得超过1024。虽然ACS在添加NAR时可以接受1024个以上的字符，但您无法编辑此NAR，并且ACS无法将其准确应用于用户。

3. 单击Enter

此行项目的编辑信息将写入CLI/DNIS访问限制表。

8. 要从CLI/DNIS访问限制表中删除行项目：

1. 选择行项目。

2. 在表下，单击“删除”。

行项目将从CLI/DNIS访问限制表中删除。

9. 单击Submit以保存您所做的更改。

ACS使用新信息重新输入过滤器，该信息将立即生效。

删除共享NAR

注意：确保在删除共享NAR之前，删除该NAR与任何用户或组的关联。

要删除共享NAR，请完成以下步骤：

1. 在导航栏中，单击“共享配置文件组件”。

系统将显示Shared Profile Components窗口。

2. 单击Network Access Restrictions。

3. 点击要删除的共享NAR的名称。

系统将显示Network Access Restriction窗口，并显示所选NAR的信息。

4. 在窗口底部，单击“删除”。

系统将显示一个对话框，警告您您将要删除共享NAR。

5. 单击OK以确认要删除共享NAR。

所选共享NAR将被删除。

设置用户的网络访问限制

使用用户设置的“高级设置”(Advanced Settings)区域中的“网络访问限制”(Network Access Restrictions)表可以通过三种方式设置NAR:

- 按名称应用现有共享NAR。

- 定义基于IP的访问限制，以在IP连接建立后允许或拒绝用户访问指定AAA客户端或AAA客户端上的指定端口。

- 定义基于CLI/DNIS的访问限制，以根据所使用的CLI/DNIS允许或拒绝用户访问。

注意：您还可以使用基于CLI/DNIS的访问限制区域指定其他值。有关详细信息，请参阅“网络访问限制”部分。

通常，您从“共享组件”部分定义（共享）NAR，以便您可以将这些限制应用于多个组或用户。有关详细信息，请参阅“添加共享NAR”部分。您必须已选中“接口配置”部分的“高级选项”页上的“用户级网络访问限制”复选框，才能在Web界面中显示此组选项。

但是，您也可以使用ACS在“用户设置”(User Setup)部分中为单个用户定义并应用NAR。必须已在“接口配置”部分的“高级选项”页面上为单个用户IP过滤选项和单个用户CLI/DNIS过滤选项启用用户级网络访问限制设置，以便在Web界面中显示。

注意：当代理将身份验证请求转发到ACS时，终端访问控制器访问控制系统(TACACS+)的任何NAR请求都应用到转发AAA服务器的IP地址，而不是源AAA客户端的IP地址。

当您按用户创建访问限制时，ACS不对访问限制的数量实施限制，也不对每个访问限制的长度实施限制。但是，有严格的限制：

- 每个行项目的字段组合长度不能超过1024个字符。

- 共享NAR不能超过16 KB字符。支持的行项目数取决于每个行项目的长度。例如，如果创建基于CLI/DNIS的NAR，其中AAA客户端名称为10个字符，端口号为5个字符，CLI条目为15个字符，DNIS条目为20个字符，则可以在达到16 KB限制之前添加450行项目。

要为用户设置NAR，请完成以下步骤：

1. 执行添加基本用户帐户的步骤1至3。

“用户设置编辑”窗口打开。您添加或编辑的用户名显示在窗口顶部。

2. 要将之前配置的共享NAR应用于此用户：

注：要应用共享NAR，必须在“共享配置文件组件”部分的“网络访问限制”下配置了共享NAR。有关详细信息，请参阅“添加共享NAR”部分。

1. 选中Only Allow network access when复选框。

2. 要指定是否必须应用一个或所有共享NAR才能允许用户访问，请选择一个（如果适用）：

- 所有选定的NARS都会产生允许。

- 任何一个选择的NAR都会导致允许。

3. 在NAR列表中选择共享NAR名称，然后点击 — >（右箭头按钮）将该名称移动到Selected NARs列表中。

提示：要查看您选择应用的共享NAR的服务器详细信息，可以点击视图IP NAR或查看CLID/DNIS NAR（如果适用）。

3. 要定义并应用NAR（针对此特定用户），该NAR根据IP地址或IP地址和端口允许或拒绝此用户访问：

注：您应从“共享组件”部分定义大多数NAR，以便您可以将它们应用于多个组或用户。有关详细信息，请参阅“添加共享NAR”部分。

1. 在Network Access Restrictions表中，在Per User Defined Network Access Restrictions下，选中Define IP-based access restrictions复选框。

2. 要指定后续列表是指定允许还是拒绝的IP地址，请从表定义列表中选择一个：

- 允许的呼叫/接入点位置

- 拒绝的呼叫/接入点位置

3. 在以下框中选择或输入信息：

1. AAA Client — 选择All AAA Clients，或网络设备组(NDG)的名称，或允许或拒绝访问的单个AAA客户端的名称。

2. Port — 输入允许或拒绝访问的端口号。您可以使用星号(*)作为通配符，允许或拒绝对所选AAA客户端上所有端口的访问。

3. Address — 输入执行访问限制时要使用的IP地址。您可以使用星号(*)作为通配符。

注意：AAA客户端列表中的字符总数，以及端口和源IP地址框的字符总数不得超过1024。虽然ACS在添加NAR时接受1024个以上字符，但您无法编辑NAR，并且ACS无法将其准确应用到用户。

4. 单击 Enter。

指定的AAA客户端、端口和地址信息显示在AAA客户端列表上方的表中。

4. 要根据呼叫位置或已建立的IP地址以外的值允许或拒绝此用户访问，请执行以下操作：

1. 选中定义基于CLI/DNIS的访问限制复选框。

2. 要指定后续列表是指定允许还是拒绝的值，请从表定义列表中选择一个：

- 允许的呼叫/接入点位置

- 拒绝的呼叫/接入点位置

3. 按如下所示填写框：

注意：必须在每个框中输入。您可以使用星号(*)作为值全部或部分的通配符。您使用的格式必须与从AAA客户端接收的字符串的格式匹配。您可以从RADIUS记帐日志中确定此格式。

1. AAA Client — 选择All AAA Clients，或NDG的名称，或允许或拒绝访问的单个AAA客户端的名称。

2. PORT — 输入允许或拒绝访问的端口号。您可以使用星号(*)作为通配符来允许或拒绝访问所有端口。

3. CLI — 输入允许或拒绝访问的CLI编号。您可以使用星号(*)作为通配符，根据部分号码允许或拒绝访问。

提示：如果要根据其他值（如Cisco Aironet客户端MAC地址）限制访问，请使用CLI条目。有关详细信息，请参阅关于网络访问限制部分。

4. DNIS — 输入允许或拒绝访问的DNIS编号。使用此条目根据用户将拨打的号码限制访问。您可以使用星号(*)作为通配符，根据部分号码允许或拒绝访问。

提示：如果要根据其他值（如Cisco Aironet AP MAC地址）限制访问，请使用DNIS选择。有关详细信息，请参阅关于网络访问限制部分。

注意：AAA客户端列表和端口、CLI和DNIS框中的字符总数不得超过1024。虽然ACS在添加NAR时接受1024个以上字符，但您无法编辑NAR，并且ACS无法将其准确应用到用户。

4. 单击 Enter。

指定AAA客户端、端口、CLI和DNIS的信息显示在AAA客户端列表上方的表中。

5. 如果完成用户帐户选项的配置，请单击Submit以记录这些选项。

为用户组设置网络访问限制

使用组设置中的网络访问限制表以三种不同的方式应用NAR:

- 按名称应用现有共享NAR。

- 定义基于IP的组访问限制，以在IP连接建立后允许或拒绝对指定AAA客户端或AAA客户端上指定端口的访问。

- 定义基于CLI/DNIS的组NAR，以允许或拒绝对使用的CLI编号或DNIS编号的访问，或同时允许或拒绝访问两者。

注意：您还可以使用基于CLI/DNIS的访问限制区域指定其他值。有关详细信息，请参阅关于网络访问限制部分。

通常，您从“共享组件”部分定义（共享）NAR，以便这些限制可以应用于多个组或用户。有关详细信息，请参阅“添加共享NAR”部分。必须选中“接口配置”(Interface Configuration)部分的“高级选项”(Advanced Options)页面上的“组级共享网络访问限制”(Group-Level Shared Network Access Restriction)复选框，这些选项才会显示在ACS Web界面中。

但是，您也可以使用ACS在“组设置”(Group Setup)部分中为单个组定义并应用NAR。对于要在ACS Web界面中显示的单组基于IP的过滤器选项和单组基于CLI/DNIS的过滤器选项，必须选中“接口配置”部分的“高级选项”页面下的“组级网络访问限制”设置。

注意：当代理将身份验证请求转发到ACS服务器时，RADIUS请求的任何NAR都应用到转发AAA服务器的IP地址，而不是源AAA客户端的IP地址。

要为用户组设置NAR，请完成以下步骤：

1. 在导航栏中，单击 Group Setup。

“组设置选择”窗口打开。

2. 从“组”列表中选择一个组，然后单击“编辑设置”。

组名称显示在“组设置”窗口的顶部。

3. 要将之前配置的共享NAR应用到此组，请执行以下操作：

注：要应用共享NAR，必须在“共享配置文件组件”部分的“网络访问限制”下配置了共享NAR。有关详细信息，请参阅“添加共享NAR”部分。

1. 选中Only Allow network access when复选框。

2. 要指定是否必须将一个或所有共享NAR应用于允许访问组的成员，请选中以下选项之一：

- 所有选择的共享NARS都会产生允许。

- 任何一个选择的共享NAR都会导致允许。

3. 在“共享NAR”列表中选择共享NAR名称，然后单击 — >（右箭头按钮）将该名称移动到“选定共享NAR”列表中。

提示：要查看已应用的共享NAR的服务器详细信息，可以点击视图IP NAR或查看CLID/DNIS NAR（如果适用）。

4. 要定义并应用此特定用户组的NAR，请根据IP地址或IP地址和端口允许或拒绝访问此组：

注意：您应从“共享组件”部分定义大多数NAR，以便限制可以应用于多个组或用户。有关详细信息，请参阅“添加共享NAR”部分。

1. 在Network Access Restrictions表的Per Group Defined Network Access Restrictions部分，选中Define IP-based access restrictions复选框。

2. 要指定后续列表是指定允许还是拒绝的IP地址，请从表定义列表中选择允许的呼叫/接入点位置或拒绝的呼叫/接入点位置。

3. 在以下框中选择或输入信息：

1. AAA Client — 选择All AAA clients或NDG的名称或要允许或拒绝访问的单个AAA客户端的名称。

2. Port — 输入允许或拒绝访问的端口号。您可以使用星号(*)作为通配符，允许或拒绝对所选AAA客户端上所有端口的访问。

3. Address — 输入执行访问限制时要过滤的IP地址或地址。您可以使用星号(*)作为通配符。

注意：AAA客户端列表以及端口和源IP地址框中的字符总数不得超过1024。虽然ACS在添加NAR时接受1024个以上字符，但您无法编辑NAR，并且ACS无法将其准确应用到用户。

4. 单击 Enter。

指定的AAA客户端、端口和地址信息显示在NAR访问控制列表中。

5. 要根据呼叫位置或已建立的IP地址以外的值允许或拒绝对此用户组的访问，请执行以下操作：

1. 选中定义基于CLI/DNIS的访问限制复选框。

2. 要指定后续列表是指定允许还是拒绝的值，请从表定义列表中选择一个：

- 允许的呼叫/接入点位置

- 拒绝的呼叫/接入点位置

3. 从AAA Client列表中，选择All AAA Clients，或者选择NDG的名称或允许或拒绝访问的特定AAA客户端的名称。

4. 填写以下框：

注意：您必须在每个框中输入条目。您可以使用星号(*)作为值全部或部分的通配符。您使用的格式必须与从AAA客户端接收的字符串的格式匹配。您可以从RADIUS记帐日志中确定此格式。

1. PORT — 输入允许或拒绝访问的端口号。您可以使用星号(*)作为通配符来允许或拒绝访问所有端口。

2. CLI — 输入允许或拒绝访问的CLI编号。您可以使用星号(*)作为通配符，根据部分数字或所有数字允许或拒绝访问。

提示：如果要根据其他值（如Cisco Aironet客户端MAC地址）限制访问，CLI也是要使用的选择。有关详细信息，请参阅关于网络访问限制部分。

3. DNIS — 输入DNIS号码，以根据用户将拨入的号码限制访问。您可以使用星号(*)作为通配符，根据部分数字或所有数字允许或拒绝访问。

提示：如果要根据其他值（如Cisco Aironet AP MAC地址）限制访问，DNIS也是选择。有关详细信息，请参阅关于网络访问限制部分。

注意：AAA客户端列表中的字符总数以及端口、CLI和DNIS框不得超过1024。虽然ACS在添加NAR时接受1024个以上字符，但您无法编辑NAR，并且ACS无法将其准确应用到用户。

5. 单击 Enter。

指定AAA客户端、端口、CLI和DNIS的信息显示在列表中。

6. 单击Submit以保存您刚才进行的组设置。

有关详细信息，请参阅将更改保存到用户组设置。

相关信息

- 思科安全访问控制服务器支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems