目录

简介

先决条件

背景信息

要求

配置

验证

相关信息

简介

本文档介绍如何配置OKTA SSO外部身份验证以登录思科安全邮件加密服务（注册信封）。

先决条件

管理员有权访问思科安全邮件加密服务（注册信封）。

OKTA的管理员访问权限。

自签名或CA签名（可选）PKCS #12或PEM格式（由OKTA提供）的X.509 SSL证书。

背景信息

- 思科安全邮件加密服务（注册信封）为使用SAML的最终用户启用SSO登录。

- OKTA是一个身份管理器，为您的应用提供身份验证和授权服务。

- 思科安全邮件加密服务（注册信封）可以设置为连接到OKTA进行身份验证和授权的应用。

- SAML是基于XML的开放标准数据格式，使管理员能够在登录其中一个应用后无缝访问一组已定义的应用。

- 要了解有关SAML的详细信息，请参阅SAML一般信息

要求

- 思科安全邮件加密服务（注册信封）管理员帐户。

- OKTA管理员帐户。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备都以清除（默认）配置开头。如果网络处于活动状态，请确保您了解任何命令的潜在影响。

配置

在Okta下。

1.定位至“应用程序”门户，然后选择 Create App Integration,如图所示:

2.选择 SAML 2.0  作为应用类型，如图所示：

3.输入应用名称 CRES  并选择 Next,如图所示:

4.在 SAML settings，如图所示，填空隙：

— 单点登录URL：这是从思科安全邮件加密服务获取的断言消费者服务。

— 受众URI（SP实体ID）：这是从思科安全邮件加密服务获取的实体ID。

— 名称ID格式：保留为未指定。

— 应用用户名：邮件，提示用户在身份验证过程中输入其邮件地址。

— 更新上的应用程序用户名：创建和更新。

向下滚动到 Group Attibute Statements (optional),如图所示:

输入下一个属性语句：

-姓名 : group

-姓名格式: Unspecified

— 过滤器： Equals  和 OKTA

选择 Next .

5.当被要求时 Help Okta to understand how you configured this application，请输入当前环境的适用原因，如图所示：

选择 Finish  继续下一步。

6.选择 Assignments  选项卡，然后选择 Assign > Assign to Groups,如图所示:

7.选择OKTA组，该组为具有有权访问环境的用户的组。

8.选择 Sign On,如图所示:

9.向下滚动至右角，选择 View SAML setup instructions 选项，如图所示：

10.将下一个需要输入的信息保存到记事本 Cisco Secure Email Encryption Service  门户，如图所示：

— 身份提供程序单点登录URL

— 身份提供程序颁发者

- X.509证书

11.完成OKTA配置后，您可以返回思科安全邮件加密服务。

在思科安全邮件加密服务（注册信封）下：

1.以管理员身份登录您的组织门户，链接为：CRES Administration Portal，如图所示：

2.在 Accounts 选项卡，选择 Manage Accounts 选项卡，如图所示：

3.单击帐号并选择 Details 选项卡，如图所示：

4.向下滚动到 Authentication Method 并选择 SAML 2.0,如图所示:

5.对于 SSO Alternate Email Attribute，将其留空，如图所示：

6.对于 SSO Service Provider Entity ID*，输入 https://res.cisco.com/ ,如图所示:

7.对于 SSO Customer Service URL*，输入 Identity Provider Single Sign-On URL 由Okta提供，如图所示：

8.对于 SSO Logout URL，将其留空，如图所示：

9.对于 SSO Identity Provider Verification Certificate上传OKTA提供的X.509证书。

10.选择 Save 要保存设置，如图所示：

11.选择 Activate SAML  要启动SAML身份验证过程并实施SSO身份验证，如图所示：

12.将打开一个新窗口，通知SAML身份验证在与SAML身份提供方成功身份验证后变为活动状态。选择 Continue,如图所示:

13.将打开一个新窗口，以使用OKTA凭证进行身份验证。输入 Username  并选择 Next,如图所示:

14.如果身份验证过程成功， SAML Authentication Successful 显示。选择 Continue 要关闭此窗口，如图所示：

15.确认 SSO Enable Date 设置为SAML身份验证成功的日期和时间，如图所示：

SAML配置已完成。从此时起，属于CRES组织的用户在输入其电子邮件地址时，将被重定向以使用其OKTA凭证。

验证

1.导航到安全邮件加密服务门户。输入注册到CRES的邮件地址，如图所示：

2.打开一个新窗口，以使用OKTA凭证进行OKTA身份验证登录，如图所示：

3.如果身份验证成功，安全邮件加密服务会打开 Compose Message 窗口，如图所示：

现在，最终用户可以访问安全邮件加密服务门户，以撰写安全邮件或使用OKTA凭证打开新信封。

相关信息

思科安全邮件加密服务6.2帐户管理员指南

思科安全网关最终用户指南

OKTA支持